Summary Page Created:Fri June 8, 2007 07:47 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500002

Instrument: ACIS Obs ID: 115 Source: TYCHO SNR PI: DR STEPHEN HOLT Title: ACIS OBSERVATIONS OF TYCHO AND KEPLER

acisf00115N002 full img2.fits acisf00115N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri June 8, 2007 07:47 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500002

Instrument: ACIS Obs ID: 115 Source: TYCHO SNR PI: DR STEPHEN HOLT Title: ACIS OBSERVATIONS OF TYCHO AND KEPLER

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-08T10:42:20 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-20T12:03:20 Observation start date DATE-END 2000-09-21T02:14:14 Observation end date RA PNT 6.2805805699483 Pointing RA DEC PNT 64.161847042393 Pointing Dec ROLL PNT 170.97492509816 Pointing Roll RA TARG 6.365 Observer’s specified target RA DEC TARG 64.154083 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-08T11:41:11 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-20T12:03:20 Observation start date DATE-END 2000-09-21T02:14:14 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT TYCHO SNR Source name TITLE ACIS OBSERVATIONS OF TY- CHO AND KEPLER

Proposal title

OBSERVER DR STEPHEN HOLT Principal investigator OBS ID 115 Observation id SEQ NUM 500002 Sequence number RA NOM 6.2805805699483 Nominal RA DEC NOM 64.161847042393 Nominal Dec ROLL NOM 170.97492509816 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri June 8, 2007 07:47 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500002

Instrument: ACIS Obs ID: 115 Source: TYCHO SNR PI: DR STEPHEN HOLT Title: ACIS OBSERVATIONS OF TYCHO AND KEPLER

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 6.486996 64.125664 3753.125000 126.704277 29.621140 6.481515 64.114184 2089.875000 105.383865 19.831072 5.604186 64.264786 1267.059814 71.409195 17.743650 6.473213 64.135847 1453.166626 87.266747 16.652010 6.464064 64.095765 1455.449951 88.254089 16.491587 5.563906 64.147240 976.338867 63.139938 15.463096 6.488587 64.118170 915.840881 62.292820 14.702191 6.471580 64.149427 1198.875000 87.063766 13.770080 6.171111 64.342144 338.340912 25.171133 13.441624 6.481417 64.111012 1234.772705 93.541183 13.200311