Summary Page Created:Wed May 30, 2007 13:50 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500004

Instrument: ACIS Obs ID: 117 Source: W49B PI: DR STEPHEN HOLT Title: ACIS OBSERVATION OF W49B

acisf00117N003 full img2.fits acisf00117N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed May 30, 2007 13:50 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500004

Instrument: ACIS Obs ID: 117 Source: W49B PI: DR STEPHEN HOLT Title: ACIS OBSERVATION OF W49B

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-30T16:58:00 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-08T09:33:10 Observation start date DATE-END 2000-07-09T01:07:33 Observation end date RA PNT 287.75627717013 Pointing RA DEC PNT 9.1017044819776 Pointing Dec ROLL PNT 180.38794601845 Pointing Roll RA TARG 287.7775 Observer’s specified target RA DEC TARG 9.1 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-30T17:48:18 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-08T09:33:10 Observation start date DATE-END 2000-07-09T01:07:33 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT W49B Source name TITLE ACIS OBSERVATION OF W49B Proposal title OBSERVER DR STEPHEN HOLT Principal investigator OBS ID 117 Observation id SEQ NUM 500004 Sequence number RA NOM 287.75627717013 Nominal RA DEC NOM 9.1017044819776 Nominal Dec ROLL NOM 180.38794601845 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed May 30, 2007 13:50 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500004

Instrument: ACIS Obs ID: 117 Source: W49B PI: DR STEPHEN HOLT Title: ACIS OBSERVATION OF W49B

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 287.591292 9.084285 642.677490 33.579483 19.138994 287.745044 9.030627 272.285706 20.218239 13.467331 287.838077 9.084357 111.750000 16.500938 6.772342 287.882843 9.347432 170.875000 27.684309 6.172269 287.773719 9.042739 67.829544 11.786613 5.754796 287.884804 9.338127 138.090912 25.095722 5.502568 287.775540 9.035433 70.285713 12.978309 5.415630 287.850131 9.086712 80.409088 15.552290 5.170241 287.739060 9.380767 161.041672 31.869146 5.053216 287.617415 9.383478 176.524918 35.048721 5.036558