Summary Page Created:Tue June 12, 2007 09:57 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600074

Instrument: ACIS Obs ID: 314 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

acisf00314N002 full img2.fits acisf00314N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue June 12, 2007 09:57 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600074

Instrument: ACIS Obs ID: 314 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-12T13:28:23 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-10-21T13:34:47 Observation start date DATE-END 2000-10-21T15:25:43 Observation end date RA PNT 10.648999364273 Pointing RA DEC PNT 40.867571669421 Pointing Dec ROLL PNT 209.4134740575 Pointing Roll RA TARG 10.67 Observer’s specified target RA DEC TARG 40.865 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-12T13:56:15 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-10-21T13:34:47 Observation start date DATE-END 2000-10-21T15:25:43 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31 TRANSIENT TBD Source name TITLE M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 314 Observation id SEQ NUM 600074 Sequence number RA NOM 10.648999364273 Nominal RA DEC NOM 40.867571669421 Nominal Dec ROLL NOM 209.4134740575 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue June 12, 2007 09:57 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600074

Instrument: ACIS Obs ID: 314 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.566152 41.020713 680.317261 29.021494 23.441841 10.677164 40.864596 520.714294 24.591999 21.174135 10.669695 40.854743 344.428558 20.582018 16.734442 10.592895 40.990357 135.625000 13.759947 9.856505 10.592982 40.990093 121.193184 13.452446 9.009007 10.921814 40.912719 88.700996 12.688519 6.990650 10.621297 41.076233 87.719643 13.118506 6.686709 10.338386 40.664865 134.398666 24.559196 5.472438 10.260992 40.768758 130.239197 23.927895 5.442986 10.513112 40.768794 46.795456 9.398258 4.979163