Summary Page Created:Wed June 6, 2007 10:38 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600089

Instrument: ACIS Obs ID: 786 Source: M33 PI: Dr. Jonathan McDowell Title: THE X-RAY SOURCE POPULATION OF M33

acisf00786N002 full img2.fits acisf00786N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 10:38 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600089

Instrument: ACIS Obs ID: 786 Source: M33 PI: Dr. Jonathan McDowell Title: THE X-RAY SOURCE POPULATION OF M33

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T13:54:03 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-08-30T00:14:49 Observation start date DATE-END 2000-08-30T13:38:26 Observation end date RA PNT 23.456816341928 Pointing RA DEC PNT 30.669164473355 Pointing Dec ROLL PNT 125.31655732995 Pointing Roll RA TARG 23.461667 Observer’s specified target RA DEC TARG 30.660167 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T14:37:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-08-30T00:14:49 Observation start date DATE-END 2000-08-30T13:38:26 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M33 Source name TITLE THE X-RAY SOURCE POPULA- TION OF M33

Proposal title

OBSERVER Dr. Jonathan McDowell Principal investigator OBS ID 786 Observation id SEQ NUM 600089 Sequence number RA NOM 23.456816341928 Nominal RA DEC NOM 30.669164473355 Nominal Dec ROLL NOM 125.31655732995 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 10:38 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600089

Instrument: ACIS Obs ID: 786 Source: M33 PI: Dr. Jonathan McDowell Title: THE X-RAY SOURCE POPULATION OF M33

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 23.351785 30.734138 3059.100098 63.727711 48.002666 23.313309 30.887502 3991.250000 92.600830 43.101665 23.605461 30.920494 1644.208374 49.269527 33.371708 23.462192 30.660176 1947.571411 79.678917 24.442745 23.424545 30.646971 332.142853 20.936653 15.864181 23.191508 30.884241 1032.514893 66.991478 15.412632 23.478544 30.553068 402.903442 27.102072 14.866150 23.304212 30.950132 1044.528198 77.029457 13.560114 23.543872 30.662906 251.571426 18.974072 13.258696 23.372176 30.752395 211.872498 16.720171 12.671671