Summary Page Created:Sat June 9, 2007 13:24 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700173

Instrument: ACIS Obs ID: 868 Source: PG 1115+407 PI: Dr. Fabrizio Fiore Title: IMAGING OF 2 NARROW LINE TYPE 1 AGN

acisf00868N002 full img2.fits acisf00868N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat June 9, 2007 13:24 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700173

Instrument: ACIS Obs ID: 868 Source: PG 1115+407 PI: Dr. Fabrizio Fiore Title: IMAGING OF 2 NARROW LINE TYPE 1 AGN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-09T16:57:42 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-10-03T23:12:41 Observation start date DATE-END 2000-10-04T05:11:56 Observation end date RA PNT 169.67695991795 Pointing RA DEC PNT 40.421560118901 Pointing Dec ROLL PNT 27.883379906182 Pointing Roll RA TARG 169.62625 Observer’s specified target RA DEC TARG 40.431667 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-09T17:23:27 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-10-03T23:12:41 Observation start date DATE-END 2000-10-04T05:11:56 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT PG 1115+407 Source name TITLE IMAGING OF 2 NARROW LINE TYPE 1 AGN

Proposal title

OBSERVER Dr. Fabrizio Fiore Principal investigator OBS ID 868 Observation id SEQ NUM 700173 Sequence number RA NOM 169.67695991795 Nominal RA DEC NOM 40.421560118901 Nominal Dec ROLL NOM 27.883379906182 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat June 9, 2007 13:24 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700173

Instrument: ACIS Obs ID: 868 Source: PG 1115+407 PI: Dr. Fabrizio Fiore Title: IMAGING OF 2 NARROW LINE TYPE 1 AGN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 169.626129 40.431675 2467.285645 52.526363 46.972332 169.707205 40.374601 204.318176 15.722945 12.994905 169.702733 40.446604 183.428574 15.058647 12.180946 169.370474 40.647419 620.199463 53.807858 11.526188 169.557584 40.477219 158.282501 14.525140 10.897141 169.512319 40.702113 544.920288 55.208012 9.870312 169.721454 40.480951 73.428574 10.341807 7.100168 169.578522 40.297098 95.306816 13.461178 7.080125 169.517959 40.691633 412.486603 59.338146 6.951458 169.384454 40.625975 427.832153 62.007317 6.899704