Summary Page Created:Wed June 6, 2007 18:44 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800089

Instrument: ACIS Obs ID: 913 Source: CL J0152.7-1357 PI: Dr. Harald Ebeling Title: THE CLUSTER X-RAY TEMPERATURE FUNCTION AT Z>0.6

acisf00913N002 full img2.fits acisf00913N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 18:44 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800089

Instrument: ACIS Obs ID: 913 Source: CL J0152.7-1357 PI: Dr. Harald Ebeling Title: THE CLUSTER X-RAY TEMPERATURE FUNCTION AT Z>0.6

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T22:05:35 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-08T23:09:15 Observation start date DATE-END 2000-09-09T09:50:41 Observation end date RA PNT 28.204821402803 Pointing RA DEC PNT -13.939350108121 Pointing Dec ROLL PNT 82.016229718679 Pointing Roll RA TARG 28.175 Observer’s specified target RA DEC TARG -13.9633 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T22:42:54 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-08T23:09:15 Observation start date DATE-END 2000-09-09T09:50:41 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT CL J0152.7-1357 Source name TITLE THE CLUSTER X-RAY TEMPERATURE FUNCTION AT Z>0.6

Proposal title

OBSERVER Dr. Harald Ebeling Principal investigator OBS ID 913 Observation id SEQ NUM 800089 Sequence number RA NOM 28.204821402803 Nominal RA DEC NOM -13.939350108121 Nominal Dec ROLL NOM 82.016229718679 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 18:44 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800089

Instrument: ACIS Obs ID: 913 Source: CL J0152.7-1357 PI: Dr. Harald Ebeling Title: THE CLUSTER X-RAY TEMPERATURE FUNCTION AT Z>0.6

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 28.363658 -13.873604 580.558594 28.524483 20.352993 27.876175 -13.995323 930.301208 56.514095 16.461401 28.182540 -13.983730 275.000000 19.177107 14.340015 28.166081 -13.961434 223.571426 16.769522 13.332009 28.296131 -13.851562 221.750000 17.410194 12.736791 28.226595 -13.800088 140.147720 15.026078 9.326966 28.258246 -13.840114 133.257507 14.543080 9.162949 28.301622 -13.956887 127.431816 13.924174 9.151840 28.283346 -13.967205 101.857140 12.092195 8.423380 27.894117 -13.875518 410.541534 50.896523 8.066200