Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:11 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900013

Instrument: ACIS Obs ID: 941 Source: AX J2018+1139 PI: DR. TADAYUKI TAKAHASHI Title: AXAF OBSERVATION OF FAINT HARD X-RAY SOURCES DISCOVERED WITH ASCA

acisf00941N002 full img2.fits acisf00941N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:11 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900013

Instrument: ACIS Obs ID: 941 Source: AX J2018+1139 PI: DR. TADAYUKI TAKAHASHI Title: AXAF OBSERVATION OF FAINT HARD X-RAY SOURCES DISCOVERED WITH ASCA

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T12:51:00 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-08-30T14:37:32 Observation start date DATE-END 2000-08-30T16:59:32 Observation end date RA PNT 304.59350839705 Pointing RA DEC PNT 11.654046479411 Pointing Dec ROLL PNT 241.01163970225 Pointing Roll RA TARG 304.5975 Observer’s specified target RA DEC TARG 11.657111 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T13:10:09 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-08-30T14:37:32 Observation start date DATE-END 2000-08-30T16:59:32 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT AX J2018+1139 Source name TITLE AXAF OBSERVATION OF FAINT HARD X-RAY SOURCES DISCOVERED WITH ASCA OBSERVER DR. TADAYUKI TAKAHASHI Principal investigator OBS ID 941 Observation id SEQ NUM 900013 Sequence number RA NOM 304.59350839705 Nominal RA DEC NOM 11.654046479411 Nominal Dec ROLL NOM 241.01163970225 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:11 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900013

Instrument: ACIS Obs ID: 941 Source: AX J2018+1139 PI: DR. TADAYUKI TAKAHASHI Title: AXAF OBSERVATION OF FAINT HARD X-RAY SOURCES DISCOVERED WITH ASCA

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 304.551509 11.737150 58.318180 9.389228 6.211179 304.917422 11.595672 179.563828 29.687185 6.048530 304.551517 11.737089 56.833332 9.457013 6.009650 304.621724 11.611309 43.079544 7.981264 5.397585 304.745756 11.674226 48.875000 9.634327 5.073006 304.647273 11.669456 34.079544 7.299297 4.668880 304.907041 11.600358 141.199341 33.314655 4.238355 304.872213 11.620232 125.500000 30.886816 4.063222 304.859792 11.490667 127.019936 31.272039 4.061773 304.907855 11.575985 137.142853 34.628284 3.960429