Summary Page Created:Sat November 4, 2006 06:07 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500150

Instrument: HRC Obs ID: 1973 Source: 1RXSJ0203-2438 PI: Prof. Robert Rutledge Title: SEARCH FOR THE BRIGHTEST ISOLATED NEUTRON STARS

hrcf01973N004 full img2.fits hrcf01973N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 4, 2006 06:07 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500150

Instrument: HRC Obs ID: 1973 Source: 1RXSJ0203-2438 PI: Prof. Robert Rutledge Title: SEARCH FOR THE BRIGHTEST ISOLATED NEUTRON STARS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-04T10:35:13 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-28T11:19:28 Observation start date DATE-END 2001-01-28T11:54:40 Observation end date RA PNT 30.824862911819 Pointing RA DEC PNT -24.646539520351 Pointing Dec ROLL PNT 282.88914644785 Pointing Roll RA TARG 30.822917 Observer’s specified target RA DEC TARG -24.642222 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-04T11:05:56 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-28T11:19:28 Observation start date DATE-END 2001-01-28T11:54:40 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT 1RXSJ0203-2438 Source name TITLE SEARCH FOR THE BRIGHTEST ISOLATED NEUTRON STARS

Proposal title

OBSERVER Prof. Robert Rutledge Principal investigator OBS ID 1973 Observation id SEQ NUM 500150 Sequence number RA NOM 30.824862911819 Nominal RA DEC NOM -24.646539520351 Nominal Dec ROLL NOM 282.88914644785 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 4, 2006 06:07 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500150

Instrument: HRC Obs ID: 1973 Source: 1RXSJ0203-2438 PI: Prof. Robert Rutledge Title: SEARCH FOR THE BRIGHTEST ISOLATED NEUTRON STARS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 30.823325 -24.644098 31.000000 6.913588 4.483924 30.705217 -24.363200 60.549999 14.391276 4.207410 30.710039 -24.376947 51.833332 14.230180 3.642493 30.865339 -24.800321 19.897499 6.215782 3.201126