Summary Page Created:Thu November 2, 2006 18:21 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500151

Instrument: HRC Obs ID: 1974 Source: 1RXSJ0245+2620 PI: Prof. Robert Rutledge Title: SEARCH FOR THE BRIGHTEST ISOLATED NEUTRON STARS

hrcf01974N004 full img2.fits hrcf01974N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu November 2, 2006 18:21 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500151

Instrument: HRC Obs ID: 1974 Source: 1RXSJ0245+2620 PI: Prof. Robert Rutledge Title: SEARCH FOR THE BRIGHTEST ISOLATED NEUTRON STARS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-02T22:56:42 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-16T03:06:54 Observation start date DATE-END 2001-01-16T03:43:13 Observation end date RA PNT 41.37266173915 Pointing RA DEC PNT 26.33941190923 Pointing Dec ROLL PNT 283.9738955643 Pointing Roll RA TARG 41.370417 Observer’s specified target RA DEC TARG 26.344167 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-02T23:19:53 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-16T03:06:54 Observation start date DATE-END 2001-01-16T03:43:13 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT 1RXSJ0245+2620 Source name TITLE SEARCH FOR THE BRIGHTEST ISOLATED NEUTRON STARS

Proposal title

OBSERVER Prof. Robert Rutledge Principal investigator OBS ID 1974 Observation id SEQ NUM 500151 Sequence number RA NOM 41.37266173915 Nominal RA DEC NOM 26.33941190923 Nominal Dec ROLL NOM 283.9738955643 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu November 2, 2006 18:21 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500151

Instrument: HRC Obs ID: 1974 Source: 1RXSJ0245+2620 PI: Prof. Robert Rutledge Title: SEARCH FOR THE BRIGHTEST ISOLATED NEUTRON STARS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 41.293070 26.635154 310.042847 41.774040 7.421903 41.280147 26.633946 231.112503 37.162426 6.218983 41.321207 26.641749 197.420532 36.003426 5.483382 41.250639 26.622758 171.645538 34.836258 4.927209 41.375330 26.339825 30.958334 7.144948 4.332898 41.426154 26.099663 91.083336 25.909304 3.515468 41.340523 26.441696 29.872499 8.980951 3.326206 41.341370 26.646913 79.283035 24.108746 3.288559 41.376530 26.228066 32.137932 9.935395 3.234691 41.441162 26.105750 87.313728 27.467419 3.178811