Summary Page Created:Mon January 22, 2007 20:48 EST page: 1 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 600135

Instrument: ACIS Obs ID: 1578 Source: NGC4111 PI: Dr Stephen Murray Title: INVESTIGATING THE CENTRAL ENGINES OF LINER 2S

acisf01578N003 full img2.fits acisf01578N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon January 22, 2007 20:48 EST page: 2 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 600135

Instrument: ACIS Obs ID: 1578 Source: NGC4111 PI: Dr Stephen Murray Title: INVESTIGATING THE CENTRAL ENGINES OF LINER 2S

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 1 7.6.10 ASCDS version number OBI #1 DATE 1 2007-01-22T19:05:26 Date and time of file creation OBI #1 DATE-OBS 1 2001-04-03T00:35:23 Observation start date OBI #1 DATE-END 1 2001-04-03T02:23:49 Observation end date OBI #1 RA PNT 1 181.74999393072 Pointing RA OBI #1 DEC PNT 1 43.064719123905 Pointing Dec OBI #1 ROLL PNT 1 194.03280461696 Pointing Roll OBI #1 RA TARG 1 181.763333 Observer’s specified target RA OBI #1 DEC TARG 1 43.065361 Observer’s specified target Dec OBI #1 DATAMODE 1 FAINT Data mode OBI #1 READMODE 1 TIMED Read mode OBI #1 FP TEMP 1 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] OBI #1 FSW VERS 1 30 ACIS flight software version number OBI #1 ASCDSVER 2 7.6.10 ASCDS version number OBI #2 DATE 2 2007-01-23T01:39:09 Date and time of file creation OBI #2 DATE-OBS 2 2001-05-27T11:17:35 Observation start date OBI #2 DATE-END 2 2001-05-27T14:32:23 Observation end date OBI #2 RA PNT 2 181.7538970365 Pointing RA OBI #2 DEC PNT 2 43.058299691551 Pointing Dec OBI #2 ROLL PNT 2 236.13605236689 Pointing Roll OBI #2 RA TARG 2 181.763333 Observer’s specified target RA OBI #2 DEC TARG 2 43.065361 Observer’s specified target Dec OBI #2 DATAMODE 2 FAINT Data mode OBI #2 READMODE 2 TIMED Read mode OBI #2 FP TEMP 2 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] OBI #2 FSW VERS 2 30 ACIS flight software version number OBI #2

Summary Page Created:Mon January 22, 2007 20:48 EST page: 3 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 600135

Instrument: ACIS Obs ID: 1578 Source: NGC4111 PI: Dr Stephen Murray Title: INVESTIGATING THE CENTRAL ENGINES OF LINER 2S

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-23T01:47:42 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-04-03T00:35:23 Observation start date DATE-END 2001-05-27T14:32:23 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT NGC4111 Source name TITLE INVESTIGATING THE CENTRAL ENGINES OF LINER 2S Proposal title

OBSERVER Dr Stephen Murray Principal investigator OBS ID 1578 Observation id SEQ NUM 600135 Sequence number RA NOM 181.74999393072 Nominal RA DEC NOM 43.064719123905 Nominal Dec ROLL NOM 194.03280461696 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon January 22, 2007 20:48 EST page: 4 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 600135

Instrument: ACIS Obs ID: 1578 Source: NGC4111 PI: Dr Stephen Murray Title: INVESTIGATING THE CENTRAL ENGINES OF LINER 2S

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 181.717560 43.051797 362.714294 20.959776 17.305256 181.338386 43.011702 443.491699 45.301857 9.789702 181.444995 43.078103 125.706116 14.745458 8.525074 181.763088 43.065773 187.000000 23.407751 7.988807 181.349684 42.966180 298.495026 39.611126 7.535635 181.553380 42.790316 243.471756 32.478374 7.496428 181.765745 43.063420 70.571426 10.745750 6.567380 181.347782 42.979241 288.365448 44.914307 6.420347 181.383144 42.966560 231.875000 38.352654 6.045866 181.493259 42.821096 189.784058 31.937487 5.942360