Summary Page Created:Wed November 8, 2006 15:29 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600139

Instrument: ACIS Obs ID: 1582 Source: M31 NUCLEUS/TRANS PI: Dr. Stephen Murray Title: MONITORING THE M31 NUCLEAR REGION

acisf01582N002 full img2.fits acisf01582N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 8, 2006 15:29 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600139

Instrument: ACIS Obs ID: 1582 Source: M31 NUCLEUS/TRANS PI: Dr. Stephen Murray Title: MONITORING THE M31 NUCLEAR REGION

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-08T20:13:37 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-18T15:44:01 Observation start date DATE-END 2001-02-18T17:34:24 Observation end date RA PNT 10.692964942406 Pointing RA DEC PNT 41.260842232045 Pointing Dec ROLL PNT 317.22498989451 Pointing Roll RA TARG 10.685 Observer’s specified target RA DEC TARG 41.268972 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-08T20:28:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-18T15:44:01 Observation start date DATE-END 2001-02-18T17:34:24 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31 NUCLEUS/TRANS Source name TITLE MONITORING THE M31 NU- CLEAR REGION

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 1582 Observation id SEQ NUM 600139 Sequence number RA NOM 10.692964942406 Nominal RA DEC NOM 41.260842232045 Nominal Dec ROLL NOM 317.22498989451 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 8, 2006 15:29 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600139

Instrument: ACIS Obs ID: 1582 Source: M31 NUCLEUS/TRANS PI: Dr. Stephen Murray Title: MONITORING THE M31 NUCLEAR REGION

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.716649 41.518637 947.882751 35.954075 26.363708 10.716654 41.518641 947.882751 35.954075 26.363708 10.702131 41.255894 389.714294 21.626015 18.020624 10.794186 41.247609 389.285706 22.016542 17.681509 10.718760 41.315140 364.636353 20.630957 17.674234 10.696479 41.274577 311.285706 19.440008 16.012634 10.728811 41.267578 290.571442 18.770905 15.479885 10.822458 41.462763 377.304535 27.515392 13.712489 10.749369 41.268287 181.142853 15.108354 11.989583 10.905458 41.245448 198.462494 16.617290 11.943131