Summary Page Created:Thu December 21, 2006 15:53 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600152

Instrument: ACIS Obs ID: 2018 Source: IC1262 PI: Dr. Ginevra Trinchieri Title: THE SHOCK IN IC1262

acisf02018N002 full img2.fits acisf02018N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu December 21, 2006 15:53 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600152

Instrument: ACIS Obs ID: 2018 Source: IC1262 PI: Dr. Ginevra Trinchieri Title: THE SHOCK IN IC1262

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-21T20:12:48 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-23T14:51:44 Observation start date DATE-END 2001-08-24T00:06:37 Observation end date RA PNT 263.2552186053 Pointing RA DEC PNT 43.750121171562 Pointing Dec ROLL PNT 247.60072384691 Pointing Roll RA TARG 263.2625 Observer’s specified target RA DEC TARG 43.758333 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-21T20:50:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-23T14:51:44 Observation start date DATE-END 2001-08-24T00:06:37 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT IC1262 Source name TITLE THE SHOCK IN IC1262 Proposal title OBSERVER Dr. Ginevra Trinchieri Principal investigator OBS ID 2018 Observation id SEQ NUM 600152 Sequence number RA NOM 263.2552186053 Nominal RA DEC NOM 43.750121171562 Nominal Dec ROLL NOM 247.60072384691 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu December 21, 2006 15:53 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600152

Instrument: ACIS Obs ID: 2018 Source: IC1262 PI: Dr. Ginevra Trinchieri Title: THE SHOCK IN IC1262

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 263.245287 43.770003 456.428558 24.267265 18.808407 263.173611 43.443857 769.980042 53.436760 14.409184 263.238101 43.733830 230.857147 16.888872 13.669187 263.021285 43.488475 804.265808 59.018406 13.627372 263.390662 43.799678 154.335007 16.067497 9.605416 263.037180 43.525501 490.041656 55.654522 8.805064 263.039052 43.482978 524.538208 61.065186 8.589808 263.111762 43.462413 468.136200 59.944736 7.809463 263.232325 43.821683 109.000000 14.634340 7.448235 263.030039 43.514411 402.583344 55.536148 7.249032