Summary Page Created:Mon December 11, 2006 07:47 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600185

Instrument: ACIS Obs ID: 2051 Source: M31 2 PI: Dr Rosanne Di Stefano Title: 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

acisf02051N002 full img2.fits acisf02051N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon December 11, 2006 07:47 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600185

Instrument: ACIS Obs ID: 2051 Source: M31 2 PI: Dr Rosanne Di Stefano Title: 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-11T12:19:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-03T08:20:20 Observation start date DATE-END 2001-07-03T12:22:18 Observation end date RA PNT 10.45901852062 Pointing RA DEC PNT 41.058681227626 Pointing Dec ROLL PNT 109.04610334052 Pointing Roll RA TARG 10.457917 Observer’s specified target RA DEC TARG 40.988889 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-11T12:46:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-03T08:20:20 Observation start date DATE-END 2001-07-03T12:22:18 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31 2 Source name TITLE 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

Proposal title

OBSERVER Dr Rosanne Di Stefano Principal investigator OBS ID 2051 Observation id SEQ NUM 600185 Sequence number RA NOM 10.45901852062 Nominal RA DEC NOM 41.058681227626 Nominal Dec ROLL NOM 109.04610334052 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon December 11, 2006 07:47 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600185

Instrument: ACIS Obs ID: 2051 Source: M31 2 PI: Dr Rosanne Di Stefano Title: 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.565908 41.020632 1933.500000 49.947189 38.710888 10.663376 41.263449 1209.786255 42.829063 28.246851 10.618098 41.206081 765.083313 31.524273 24.269659 10.620450 41.076555 583.943176 26.697206 21.872820 10.666140 41.263488 969.125000 46.493683 20.844231 10.563191 41.209326 466.186218 24.040312 19.391853 10.577834 41.233418 502.000000 26.932446 18.639229 10.697585 41.270425 841.125000 48.471428 17.353006 10.701142 41.256152 670.704529 42.148937 15.912726 10.741517 41.184861 417.166656 27.154879 15.362494