Summary Page Created:Tue November 7, 2006 18:27 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600187

Instrument: ACIS Obs ID: 2053 Source: M31 3 PI: Dr Rosanne Di Stefano Title: 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

acisf02053N002 full img2.fits acisf02053N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 7, 2006 18:27 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600187

Instrument: ACIS Obs ID: 2053 Source: M31 3 PI: Dr Rosanne Di Stefano Title: 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-07T23:01:53 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-08T10:21:08 Observation start date DATE-END 2001-03-08T14:25:36 Observation end date RA PNT 11.615378469229 Pointing RA DEC PNT 41.666182912357 Pointing Dec ROLL PNT 330.45710015174 Pointing Roll RA TARG 11.569583 Observer’s specified target RA DEC TARG 41.681944 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-07T23:26:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-08T10:21:08 Observation start date DATE-END 2001-03-08T14:25:36 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31 3 Source name TITLE 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

Proposal title

OBSERVER Dr Rosanne Di Stefano Principal investigator OBS ID 2053 Observation id SEQ NUM 600187 Sequence number RA NOM 11.615378469229 Nominal RA DEC NOM 41.666182912357 Nominal Dec ROLL NOM 330.45710015174 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 7, 2006 18:27 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600187

Instrument: ACIS Obs ID: 2053 Source: M31 3 PI: Dr Rosanne Di Stefano Title: 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 11.440225 41.661973 2151.250000 50.692986 42.436836 11.440983 41.662209 874.886353 47.117905 18.568024 11.363386 41.548766 170.265289 18.798321 9.057474 11.991154 41.541560 318.279083 40.704021 7.819352 11.930474 41.463949 298.940186 38.666973 7.731151 12.008381 41.572498 247.212631 35.788860 6.907530 11.563987 41.405720 107.284088 17.093424 6.276337 11.366044 41.495559 115.772415 19.800608 5.846912 11.816516 41.596682 78.262070 13.814578 5.665180 11.963148 41.591600 165.931824 31.341751 5.294274