Summary Page Created:Thu December 21, 2006 20:08 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700371

Instrument: ACIS Obs ID: 2181 Source: SDSS0150+0041 PI: Dr. Jill Bechtold Title: SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

acisf02181N002 full img2.fits acisf02181N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu December 21, 2006 20:08 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700371

Instrument: ACIS Obs ID: 2181 Source: SDSS0150+0041 PI: Dr. Jill Bechtold Title: SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-22T00:44:45 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-31T15:01:22 Observation start date DATE-END 2001-08-31T16:22:44 Observation end date RA PNT 27.703626398114 Pointing RA DEC PNT 0.70026463896418 Pointing Dec ROLL PNT 98.104181422892 Pointing Roll RA TARG 27.703333 Observer’s specified target RA DEC TARG 0.690556 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-22T01:07:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-31T15:01:22 Observation start date DATE-END 2001-08-31T16:22:44 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SDSS0150+0041 Source name TITLE SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

Proposal title

OBSERVER Dr. Jill Bechtold Principal investigator OBS ID 2181 Observation id SEQ NUM 700371 Sequence number RA NOM 27.703626398114 Nominal RA DEC NOM 0.70026463896418 Nominal Dec ROLL NOM 98.104181422892 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu December 21, 2006 20:08 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700371

Instrument: ACIS Obs ID: 2181 Source: SDSS0150+0041 PI: Dr. Jill Bechtold Title: SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 27.601520 0.968324 78.583336 17.379202 4.521688 27.600136 0.993746 70.046509 18.038668 3.883131 27.605487 0.947639 59.193180 16.930365 3.496273 27.611874 0.994241 69.913620 20.605644 3.392935 27.721321 1.007762 59.823921 18.796892 3.182649 27.650575 0.910066 39.943523 12.892633 3.098166