Summary Page Created:Fri December 15, 2006 21:31 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700372

Instrument: ACIS Obs ID: 2182 Source: BRI 0401-1711 PI: Dr. Jill Bechtold Title: SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

acisf02182N003 full img2.fits acisf02182N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri December 15, 2006 21:31 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700372

Instrument: ACIS Obs ID: 2182 Source: BRI 0401-1711 PI: Dr. Jill Bechtold Title: SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-16T02:15:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-03T13:01:13 Observation start date DATE-END 2001-08-03T14:35:44 Observation end date RA PNT 60.983735255143 Pointing RA DEC PNT -17.047166859502 Pointing Dec ROLL PNT 112.1948051896 Pointing Roll RA TARG 60.985833 Observer’s specified target RA DEC TARG -17.056667 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-16T02:29:52 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-03T13:01:13 Observation start date DATE-END 2001-08-03T14:35:44 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT BRI 0401-1711 Source name TITLE SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

Proposal title

OBSERVER Dr. Jill Bechtold Principal investigator OBS ID 2182 Observation id SEQ NUM 700372 Sequence number RA NOM 60.983735255143 Nominal RA DEC NOM -17.047166859502 Nominal Dec ROLL NOM 112.1948051896 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri December 15, 2006 21:31 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700372

Instrument: ACIS Obs ID: 2182 Source: BRI 0401-1711 PI: Dr. Jill Bechtold Title: SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 60.922299 -16.740935 76.976746 19.154369 4.018756 60.834042 -16.773693 75.448502 20.337921 3.709745 60.936572 -16.776977 58.102272 18.207085 3.191190 60.987832 -17.127231 23.142857 7.317101 3.162845 60.860830 -16.881901 38.107143 12.162491 3.133169 60.806490 -16.785631 62.684387 20.593519 3.043889 60.832476 -16.862810 42.431374 14.053325 3.019312