Summary Page Created:Sat June 9, 2007 15:23 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800115

Instrument: ACIS Obs ID: 1647 Source: RXJ0821 PI: Professor Andrew Fabian Title: THE COOLING FLOW IN RXJ0821.0+0752

acisf01647N002 full img2.fits acisf01647N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat June 9, 2007 15:23 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800115

Instrument: ACIS Obs ID: 1647 Source: RXJ0821 PI: Professor Andrew Fabian Title: THE COOLING FLOW IN RXJ0821.0+0752

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-09T19:01:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-10-06T14:09:10 Observation start date DATE-END 2000-10-06T17:18:26 Observation end date RA PNT 125.2650438032 Pointing RA DEC PNT 7.8834142879047 Pointing Dec ROLL PNT 81.135127146218 Pointing Roll RA TARG 125.26 Observer’s specified target RA DEC TARG 7.863056 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-09T19:22:07 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-10-06T14:09:10 Observation start date DATE-END 2000-10-06T17:18:26 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT RXJ0821 Source name TITLE THE COOLING FLOW IN RXJ0821.0+0752

Proposal title

OBSERVER Professor Andrew Fabian Principal investigator OBS ID 1647 Observation id SEQ NUM 800115 Sequence number RA NOM 125.2650438032 Nominal RA DEC NOM 7.8834142879047 Nominal Dec ROLL NOM 81.135127146218 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat June 9, 2007 15:23 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800115

Instrument: ACIS Obs ID: 1647 Source: RXJ0821 PI: Professor Andrew Fabian Title: THE COOLING FLOW IN RXJ0821.0+0752

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 125.179297 7.690330 154.478409 16.525690 9.347774 125.324633 7.899561 99.034088 12.356067 8.015018 125.252460 8.196407 251.166107 32.744900 7.670388 125.288445 7.880526 70.000000 9.712294 7.207360 125.370084 8.177522 238.421921 34.258472 6.959503 125.217935 7.926227 73.875000 10.989657 6.722229 125.303234 7.947325 63.142857 9.973284 6.331200 125.222616 7.723991 81.540001 13.190908 6.181530 125.291157 8.190109 221.794022 38.080547 5.824339 125.223100 7.722813 71.220688 13.026735 5.467271