Summary Page Created:Thu December 21, 2006 16:57 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800117

Instrument: ACIS Obs ID: 1649 Source: RXJ1532 PI: Prof Andrew Fabian Title: THE COOLING FLOW IN RXJ1532.9+3021

acisf01649N002 full img2.fits acisf01649N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu December 21, 2006 16:57 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800117

Instrument: ACIS Obs ID: 1649 Source: RXJ1532 PI: Prof Andrew Fabian Title: THE COOLING FLOW IN RXJ1532.9+3021

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-21T21:29:44 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-26T23:09:17 Observation start date DATE-END 2001-08-27T02:13:48 Observation end date RA PNT 233.221053712 Pointing RA DEC PNT 30.329317102658 Pointing Dec ROLL PNT 267.49608940044 Pointing Roll RA TARG 233.224167 Observer’s specified target RA DEC TARG 30.35 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-21T21:55:29 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-08-26T23:09:17 Observation start date DATE-END 2001-08-27T02:13:48 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-35678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT RXJ1532 Source name TITLE THE COOLING FLOW IN RXJ1532.9+3021

Proposal title

OBSERVER Prof Andrew Fabian Principal investigator OBS ID 1649 Observation id SEQ NUM 800117 Sequence number RA NOM 233.221053712 Nominal RA DEC NOM 30.329317102658 Nominal Dec ROLL NOM 267.49608940044 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu December 21, 2006 16:57 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800117

Instrument: ACIS Obs ID: 1649 Source: RXJ1532 PI: Prof Andrew Fabian Title: THE COOLING FLOW IN RXJ1532.9+3021

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 233.266903 30.419035 89.034088 11.903959 7.479368 233.273852 30.021767 177.355484 28.367813 6.251997 233.163826 30.436326 67.089653 11.026501 6.084402 233.230274 30.364650 55.142857 9.511253 5.797644 233.080558 30.361186 44.238636 8.359185 5.292219 233.203463 30.344560 43.714287 8.318489 5.255075 233.137810 30.027843 148.318939 30.988663 4.786232 233.137748 30.047028 142.822327 31.293049 4.564027 233.276059 30.041111 127.881248 29.921602 4.273877 233.220623 30.023053 121.305649 29.511398 4.110467