Summary Page Created:Fri November 24, 2006 23:38 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800125

Instrument: ACIS Obs ID: 1657 Source: MACS J1423.8+2404 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: DETERMINATION OF H0 AND Q0, 2000 PART 2

acisf01657N002 full img2.fits acisf01657N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri November 24, 2006 23:38 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800125

Instrument: ACIS Obs ID: 1657 Source: MACS J1423.8+2404 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: DETERMINATION OF H0 AND Q0, 2000 PART 2

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T04:05:01 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-01T13:24:20 Observation start date DATE-END 2001-06-01T19:00:47 Observation end date RA PNT 215.90183207441 Pointing RA DEC PNT 24.046995209812 Pointing Dec ROLL PNT 218.18716841591 Pointing Roll RA TARG 215.95 Observer’s specified target RA DEC TARG 24.079 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T04:37:27 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-01T13:24:20 Observation start date DATE-END 2001-06-01T19:00:47 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-01236 Detector GRATING NONE Grating OBJECT MACS J1423.8+2404 Source name TITLE DETERMINATION OF H0 AND Q0, 2000 PART 2

Proposal title

OBSERVER DR. LEON VANSPEYBROECK Principal investigator OBS ID 1657 Observation id SEQ NUM 800125 Sequence number RA NOM 215.90183207441 Nominal RA DEC NOM 24.046995209812 Nominal Dec ROLL NOM 218.18716841591 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri November 24, 2006 23:38 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800125

Instrument: ACIS Obs ID: 1657 Source: MACS J1423.8+2404 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: DETERMINATION OF H0 AND Q0, 2000 PART 2

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 215.814801 23.971494 255.847504 18.793396 13.613692 216.042609 24.087228 87.500000 12.020545 7.279204 215.890640 24.046542 70.000000 9.712294 7.207360 215.851152 24.010169 57.079544 8.924751 6.395646 215.994991 24.026890 53.875000 9.127170 5.902706 216.009742 24.104192 52.794998 8.959504 5.892625 215.903823 24.171917 56.795456 9.980023 5.690914 215.985306 24.098725 37.916668 7.885742 4.808256 215.927551 24.229169 51.750000 10.909295 4.743661 215.834092 24.059049 37.318180 8.014829 4.656142