Summary Page Created:Sat November 4, 2006 09:22 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800163

Instrument: ACIS Obs ID: 2224 Source: MS0839.9+2938 PI: Prof. Brian McNamara Title: CHANDRA OBSERVATIONS OF MS0440.5+0204 & MS0839.9+2938: COOLING FLOW CLUSTERS IN

FORMATION?

acisf02224N002 full img2.fits acisf02224N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 4, 2006 09:22 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800163

Instrument: ACIS Obs ID: 2224 Source: MS0839.9+2938 PI: Prof. Brian McNamara Title: CHANDRA OBSERVATIONS OF MS0440.5+0204 & MS0839.9+2938: COOLING FLOW CLUSTERS IN

FORMATION?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-04T13:51:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-29T15:47:05 Observation start date DATE-END 2001-01-30T00:36:57 Observation end date RA PNT 130.70893159644 Pointing RA DEC PNT 29.456605342478 Pointing Dec ROLL PNT 187.37532734235 Pointing Roll RA TARG 130.732917 Observer’s specified target RA DEC TARG 29.4575 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-04T14:20:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-29T15:47:05 Observation start date DATE-END 2001-01-30T00:36:57 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-236789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT MS0839.9+2938 Source name TITLE CHANDRA OBSERVATIONS OF MS0440.5+0204 & MS0839.9+2938:

COOLING FLOW CLUSTERS IN FORMATION?

Proposal title

OBSERVER Prof. Brian McNamara Principal investigator OBS ID 2224 Observation id SEQ NUM 800163 Sequence number RA NOM 130.70893159644 Nominal RA DEC NOM 29.456605342478 Nominal Dec ROLL NOM 187.37532734235 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 4, 2006 09:22 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800163

Instrument: ACIS Obs ID: 2224 Source: MS0839.9+2938 PI: Prof. Brian McNamara Title: CHANDRA OBSERVATIONS OF MS0440.5+0204 & MS0839.9+2938: COOLING FLOW CLUSTERS IN

FORMATION?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 130.937197 29.415242 3388.098145 96.284859 35.188278 130.919679 29.534732 3474.775879 108.931229 31.898804 130.925639 29.494595 2898.958252 105.664497 27.435501 130.917546 29.545951 2344.750000 86.106155 27.230921 130.923130 29.508396 2758.250000 103.425247 26.669022 130.926044 29.489471 2722.416748 102.704880 26.507179 130.928981 29.470204 2735.833252 104.416428 26.201178 130.932040 29.450980 2688.625000 103.990417 25.854546 130.982508 29.422189 2232.294189 87.884560 25.400301 130.920186 29.527481 2593.958252 103.695160 25.015230