Summary Page Created:Mon December 11, 2006 12:39 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900039

Instrument: ACIS Obs ID: 1680 Source: LOCKMAN HOLE #1 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

acisf01680N002 full img2.fits acisf01680N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon December 11, 2006 12:39 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900039

Instrument: ACIS Obs ID: 1680 Source: LOCKMAN HOLE #1 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-11T17:01:42 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-05T09:44:49 Observation start date DATE-END 2001-07-05T11:16:39 Observation end date RA PNT 162.74439582677 Pointing RA DEC PNT 56.954167991333 Pointing Dec ROLL PNT 284.34815170124 Pointing Roll RA TARG 162.745833 Observer’s specified target RA DEC TARG 56.958889 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-11T17:37:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-05T09:44:49 Observation start date DATE-END 2001-07-05T11:16:39 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012368 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LOCKMAN HOLE #1 Source name TITLE LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 1680 Observation id SEQ NUM 900039 Sequence number RA NOM 162.74439582677 Nominal RA DEC NOM 56.954167991333 Nominal Dec ROLL NOM 284.34815170124 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon December 11, 2006 12:39 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900039

Instrument: ACIS Obs ID: 1680 Source: LOCKMAN HOLE #1 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 162.713638 57.022281 35.000000 7.379993 4.742552 162.711264 56.891076 26.000000 6.406575 4.058331 163.094565 56.938838 33.375000 9.573093 3.486334 163.007956 57.184996 37.227272 10.724254 3.471316 163.149593 56.838509 28.500000 8.851073 3.219949 162.772944 56.826327 18.958334 6.059307 3.128796 162.977317 57.200406 26.500000 8.719414 3.039195