Summary Page Created:Mon December 11, 2006 13:42 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900043

Instrument: ACIS Obs ID: 1684 Source: LOCKMAN HOLE #16 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

acisf01684N003 full img2.fits acisf01684N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon December 11, 2006 13:42 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900043

Instrument: ACIS Obs ID: 1684 Source: LOCKMAN HOLE #16 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-11T17:48:00 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-05T15:52:09 Observation start date DATE-END 2001-07-05T17:23:59 Observation end date RA PNT 163.20283189806 Pointing RA DEC PNT 57.704191338648 Pointing Dec ROLL PNT 284.71167526788 Pointing Roll RA TARG 163.204167 Observer’s specified target RA DEC TARG 57.708889 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-11T18:41:59 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-05T15:52:09 Observation start date DATE-END 2001-07-05T17:23:59 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012368 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LOCKMAN HOLE #16 Source name TITLE LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 1684 Observation id SEQ NUM 900043 Sequence number RA NOM 163.20283189806 Nominal RA DEC NOM 57.704191338648 Nominal Dec ROLL NOM 284.71167526788 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon December 11, 2006 13:42 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900043

Instrument: ACIS Obs ID: 1684 Source: LOCKMAN HOLE #16 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 163.254501 57.702265 71.000000 9.769704 7.267365 163.320164 57.597375 73.477272 10.468000 7.019228 163.125332 57.653793 31.000000 6.853433 4.523280 163.401428 57.633267 29.159090 7.071529 4.123449 163.611128 57.612084 40.254902 11.463479 3.511578 163.780454 57.740490 28.777409 9.564262 3.008847