Summary Page Created:Fri December 8, 2006 08:51 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900054

Instrument: ACIS Obs ID: 1695 Source: A2534 PI: Dr. Stephen Murray Title: DIFFERENTIAL X-RAY GUNN-PETERSON TEST

acisf01695N003 full img2.fits acisf01695N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri December 8, 2006 08:51 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900054

Instrument: ACIS Obs ID: 1695 Source: A2534 PI: Dr. Stephen Murray Title: DIFFERENTIAL X-RAY GUNN-PETERSON TEST

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-08T13:13:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-21T02:03:35 Observation start date DATE-END 2001-06-21T20:00:51 Observation end date RA PNT 346.8893243857 Pointing RA DEC PNT -22.659633946748 Pointing Dec ROLL PNT 108.00813910218 Pointing Roll RA TARG 346.9 Observer’s specified target RA DEC TARG -22.695806 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-08T13:49:23 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-21T02:03:35 Observation start date DATE-END 2001-06-21T20:00:51 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-35678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT A2534 Source name TITLE DIFFERENTIAL X-RAY GUNN- PETERSON TEST

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 1695 Observation id SEQ NUM 900054 Sequence number RA NOM 346.8893243857 Nominal RA DEC NOM -22.659633946748 Nominal Dec ROLL NOM 108.00813910218 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri December 8, 2006 08:51 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900054

Instrument: ACIS Obs ID: 1695 Source: A2534 PI: Dr. Stephen Murray Title: DIFFERENTIAL X-RAY GUNN-PETERSON TEST

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 346.908044 -22.718268 7974.613770 96.946953 82.257492 346.910895 -22.797933 1609.931763 44.528183 36.155346 346.844602 -22.676299 932.714294 34.868095 26.749794 346.937291 -22.635671 753.386353 29.579819 25.469608 346.800319 -22.607992 700.931824 29.703114 23.597925 347.145483 -22.585388 570.208313 32.505951 17.541660 346.847126 -22.352065 1211.863770 76.713448 15.797280 346.961646 -22.697599 333.857147 23.635376 14.125316 346.726474 -22.390788 1044.940186 75.583267 13.825020 346.928770 -22.711949 216.227280 17.584133 12.296726