Summary Page Created:Wed January 10, 2007 21:52 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900055

Instrument: ACIS Obs ID: 1696 Source: A2554 PI: Dr Stephen Murray Title: DIFFERENTIAL X-RAY GUNN-PETERSON TEST

acisf01696N002 full img2.fits acisf01696N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed January 10, 2007 21:52 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900055

Instrument: ACIS Obs ID: 1696 Source: A2554 PI: Dr Stephen Murray Title: DIFFERENTIAL X-RAY GUNN-PETERSON TEST

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-11T02:26:14 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-10-21T02:34:26 Observation start date DATE-END 2001-10-21T08:40:57 Observation end date RA PNT 348.10441208471 Pointing RA DEC PNT -21.527965698731 Pointing Dec ROLL PNT 309.35815584247 Pointing Roll RA TARG 348.080417 Observer’s specified target RA DEC TARG -21.497889 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-11T02:51:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-10-21T02:34:26 Observation start date DATE-END 2001-10-21T08:40:57 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-23567 Detector GRATING NONE Grating OBJECT A2554 Source name TITLE DIFFERENTIAL X-RAY GUNN- PETERSON TEST

Proposal title

OBSERVER Dr Stephen Murray Principal investigator OBS ID 1696 Observation id SEQ NUM 900055 Sequence number RA NOM 348.10441208471 Nominal RA DEC NOM -21.527965698731 Nominal Dec ROLL NOM 309.35815584247 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed January 10, 2007 21:52 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900055

Instrument: ACIS Obs ID: 1696 Source: A2554 PI: Dr Stephen Murray Title: DIFFERENTIAL X-RAY GUNN-PETERSON TEST

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 348.253026 -21.632996 541.296570 52.753521 10.260861 348.260892 -21.801548 378.534882 42.808998 8.842414 348.363932 -21.724682 323.883728 40.172970 8.062230 348.257953 -21.640573 425.022736 57.376076 7.407665 347.888931 -21.670738 142.500000 19.368889 7.357159 348.219993 -21.603236 94.833336 13.856594 6.843914 347.937756 -21.674577 118.498337 18.193960 6.513059 348.076430 -21.579242 67.715912 10.472354 6.466159 348.085535 -21.519560 58.571430 10.102140 5.797923 348.240656 -21.778661 245.125000 42.298119 5.795175