Summary Page Created:Tue February 6, 2007 13:29 EST page: 1 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 900131

Instrument: ACIS Obs ID: 2365 Source: 1RXSJ161411.3-630657 PI: Dr. Martin Weisskopf Title: A SURVEY OF X-RAY SELECTED SNR CANDIDATES

acisf02365N005 full img2.fits acisf02365N005 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue February 6, 2007 13:29 EST page: 2 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 900131

Instrument: ACIS Obs ID: 2365 Source: 1RXSJ161411.3-630657 PI: Dr. Martin Weisskopf Title: A SURVEY OF X-RAY SELECTED SNR CANDIDATES

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 0 7.6.10 ASCDS version number OBI #0 DATE 0 2007-02-06T15:53:30 Date and time of file creation OBI #0 DATE-OBS 0 2001-10-21T08:53:57 Observation start date OBI #0 DATE-END 0 2001-10-21T15:41:29 Observation end date OBI #0 RA PNT 0 243.53615619326 Pointing RA OBI #0 DEC PNT 0 -63.117571543337 Pointing Dec OBI #0 ROLL PNT 0 224.70783799579 Pointing Roll OBI #0 RA TARG 0 243.545833 Observer’s specified target RA OBI #0 DEC TARG 0 -63.115833 Observer’s specified target Dec OBI #0 DATAMODE 0 VFAINT Data mode OBI #0 READMODE 0 TIMED Read mode OBI #0 FP TEMP 0 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] OBI #0 FSW VERS 0 30 ACIS flight software version number OBI #0 ASCDSVER 2 7.6.10 ASCDS version number OBI #2 DATE 2 2007-02-06T18:11:45 Date and time of file creation OBI #2 DATE-OBS 2 2002-01-06T07:40:11 Observation start date OBI #2 DATE-END 2 2002-01-06T10:40:54 Observation end date OBI #2 RA PNT 2 243.54398065962 Pointing RA OBI #2 DEC PNT 2 -63.111273072673 Pointing Dec OBI #2 ROLL PNT 2 123.83436625542 Pointing Roll OBI #2 RA TARG 2 243.545833 Observer’s specified target RA OBI #2 DEC TARG 2 -63.115833 Observer’s specified target Dec OBI #2 DATAMODE 2 VFAINT Data mode OBI #2 READMODE 2 TIMED Read mode OBI #2 FP TEMP 2 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] OBI #2 FSW VERS 2 30 ACIS flight software version number OBI #2

Summary Page Created:Tue February 6, 2007 13:29 EST page: 3 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 900131

Instrument: ACIS Obs ID: 2365 Source: 1RXSJ161411.3-630657 PI: Dr. Martin Weisskopf Title: A SURVEY OF X-RAY SELECTED SNR CANDIDATES

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-02-06T18:25:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-10-21T08:53:57 Observation start date DATE-END 2002-01-06T10:40:54 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012349 Detector GRATING NONE Grating OBJECT 1RXSJ161411.3-630657 Source name TITLE A SURVEY OF X-RAY SELECTED SNR CANDIDATES

Proposal title

OBSERVER Dr. Martin Weisskopf Principal investigator OBS ID 2365 Observation id SEQ NUM 900131 Sequence number RA NOM 243.53615619326 Nominal RA DEC NOM -63.117571543337 Nominal Dec ROLL NOM 224.70783799579 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue February 6, 2007 13:29 EST page: 4 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 900131

Instrument: ACIS Obs ID: 2365 Source: 1RXSJ161411.3-630657 PI: Dr. Martin Weisskopf Title: A SURVEY OF X-RAY SELECTED SNR CANDIDATES

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 243.520392 -63.006328 213.667496 16.939365 12.613666 243.595400 -63.048773 105.142860 12.081252 8.702977 243.432506 -63.203434 107.193184 12.873773 8.326478 243.478120 -63.007593 73.077499 11.122523 6.570227 243.370585 -63.127465 69.285713 10.852924 6.384059 243.521741 -63.012456 63.282501 10.348642 6.115053 243.617790 -63.133731 53.714287 8.977901 5.982945 243.476957 -63.067703 50.238636 8.758915 5.735715 243.732123 -63.145833 50.636364 9.399606 5.387073 243.628866 -63.179883 48.285713 9.706560 4.974545