Summary Page Created:Thu January 11, 2007 18:07 EST page: 1 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 500233

Instrument: ACIS Obs ID: 2783 Source: SNR N157B PI: Prof. Q. Daniel Wang Title: X-RAY SPECTROSCOPY OF SNR N157B, ITS PULSAR AND WIND NEBULA

acisf02783N004 full img2.fits acisf02783N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu January 11, 2007 18:07 EST page: 2 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 500233

Instrument: ACIS Obs ID: 2783 Source: SNR N157B PI: Prof. Q. Daniel Wang Title: X-RAY SPECTROSCOPY OF SNR N157B, ITS PULSAR AND WIND NEBULA

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 1 7.6.10 ASCDS version number OBI #1 DATE 1 2007-01-11T22:44:18 Date and time of file creation OBI #1 DATE-OBS 1 2002-08-23T17:38:11 Observation start date OBI #1 DATE-END 1 2002-08-24T02:13:06 Observation end date OBI #1 RA PNT 1 84.441546178846 Pointing RA OBI #1 DEC PNT 1 -69.162838921161 Pointing Dec OBI #1 ROLL PNT 1 114.60434548046 Pointing Roll OBI #1 RA TARG 1 84.448333 Observer’s specified target RA OBI #1 DEC TARG 1 -69.172222 Observer’s specified target Dec OBI #1 DATAMODE 1 VFAINT Data mode OBI #1 READMODE 1 TIMED Read mode OBI #1 FP TEMP 1 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] OBI #1 FSW VERS 1 30 ACIS flight software version number OBI #1 ASCDSVER 3 7.6.10 ASCDS version number OBI #3 DATE 3 2007-01-11T21:56:02 Date and time of file creation OBI #3 DATE-OBS 3 2002-10-29T18:37:13 Observation start date OBI #3 DATE-END 3 2002-10-30T00:45:46 Observation end date OBI #3 RA PNT 3 84.469558665419 Pointing RA OBI #3 DEC PNT 3 -69.16612433754 Pointing Dec OBI #3 ROLL PNT 3 48.932329915155 Pointing Roll OBI #3 RA TARG 3 84.448333 Observer’s specified target RA OBI #3 DEC TARG 3 -69.172222 Observer’s specified target Dec OBI #3 DATAMODE 3 VFAINT Data mode OBI #3 READMODE 3 TIMED Read mode OBI #3 FP TEMP 3 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] OBI #3 FSW VERS 3 30 ACIS flight software version number OBI #3

Summary Page Created:Thu January 11, 2007 18:07 EST page: 3 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 500233

Instrument: ACIS Obs ID: 2783 Source: SNR N157B PI: Prof. Q. Daniel Wang Title: X-RAY SPECTROSCOPY OF SNR N157B, ITS PULSAR AND WIND NEBULA

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-11T23:06:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-08-23T17:38:11 Observation start date DATE-END 2002-10-30T00:45:46 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-7 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SNR N157B Source name TITLE X- RAY SPECTROSCOPY OF SNR N157B, ITS PULSAR AND WIND NEBULA

Propos

OBSERVER Prof. Q. Daniel Wang Principal investigator OBS ID 2783 Observation id SEQ NUM 500233 Sequence number RA NOM 84.441546178846 Nominal RA DEC NOM -69.162838921161 Nominal Dec ROLL NOM 114.60434548046 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu January 11, 2007 18:07 EST page: 4 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 500233

Instrument: ACIS Obs ID: 2783 Source: SNR N157B PI: Prof. Q. Daniel Wang Title: X-RAY SPECTROSCOPY OF SNR N157B, ITS PULSAR AND WIND NEBULA

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 84.447665 -69.172200 8874.571289 129.093338 68.745384 84.313128 -69.221327 47.541668 9.873354 4.815148 84.437052 -69.169392 208.428574 44.528477 4.680793 84.445441 -69.171335 240.285721 52.456333 4.580680 84.440804 -69.170202 235.000000 51.410706 4.571033 84.464062 -69.173155 68.285713 16.122740 4.235367 84.439367 -69.170187 187.857147 46.242634 4.062423 84.496379 -69.171681 37.142857 9.811275 3.785732 84.496741 -69.171998 34.571430 10.026595 3.447973 84.441561 -69.169412 163.000000 49.838902 3.270537