Summary Page Created:Fri September 8, 2006 01:31 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500277

Instrument: ACIS Obs ID: 2827 Source: G78.2+2.1 CLUMP-1 PI: Dr. Yasunobu Uchiyama Title: FINE FLUOROSCOPY ON MOLECULAR CLUMPS OVERTAKEN BY SUPERNOVA BLAST WAVE

acisf02827N002 full img2.fits acisf02827N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri September 8, 2006 01:31 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500277

Instrument: ACIS Obs ID: 2827 Source: G78.2+2.1 CLUMP-1 PI: Dr. Yasunobu Uchiyama Title: FINE FLUOROSCOPY ON MOLECULAR CLUMPS OVERTAKEN BY SUPERNOVA BLAST WAVE

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-09-08T05:04:59 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-03-15T09:13:44 Observation start date DATE-END 2002-03-15T12:25:01 Observation end date RA PNT 305.35495217906 Pointing RA DEC PNT 40.812742640047 Pointing Dec ROLL PNT 59.589538213448 Pointing Roll RA TARG 305.35 Observer’s specified target RA DEC TARG 40.81 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-09-08T05:30:18 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-03-15T09:13:44 Observation start date DATE-END 2002-03-15T12:25:01 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G78.2+2.1 CLUMP-1 Source name TITLE FINE FLUOROSCOPY ON MOLECU- LAR CLUMPS OVERTAKEN BY SUPERNOVA BLAST WAVE

Proposal title

OBSERVER Dr. Yasunobu Uchiyama Principal investigator OBS ID 2827 Observation id SEQ NUM 500277 Sequence number RA NOM 305.35495217906 Nominal RA DEC NOM 40.812742640047 Nominal Dec ROLL NOM 59.589538213448 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri September 8, 2006 01:31 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500277

Instrument: ACIS Obs ID: 2827 Source: G78.2+2.1 CLUMP-1 PI: Dr. Yasunobu Uchiyama Title: FINE FLUOROSCOPY ON MOLECULAR CLUMPS OVERTAKEN BY SUPERNOVA BLAST WAVE

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 305.151110 40.966010 90.485046 15.383375 5.882002 304.935191 40.882733 128.196808 26.597235 4.819930 305.403157 40.859987 34.000000 7.105628 4.784940 305.512846 40.852256 35.318180 7.869190 4.488160 304.991879 40.955051 121.292358 28.454485 4.262680 304.956733 40.872132 116.853821 30.181911 3.871651 305.027910 40.980340 95.891968 25.367363 3.780131 304.948479 40.896660 106.923592 29.455387 3.630018 305.312882 40.945803 27.791666 7.674437 3.621330 304.965154 40.910333 119.046509 33.037086 3.603420