Summary Page Created:Thu August 31, 2006 18:03 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500287

Instrument: ACIS Obs ID: 3437 Source: GRB020127 PI: Dr Derek Fox Title: CHANDRA IDENTIFICATION OF THE X-RAY COUNTERPART OF GRB020127

acisf03437N002 full img2.fits acisf03437N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu August 31, 2006 18:03 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500287

Instrument: ACIS Obs ID: 3437 Source: GRB020127 PI: Dr Derek Fox Title: CHANDRA IDENTIFICATION OF THE X-RAY COUNTERPART OF GRB020127

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-31T21:39:22 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-02-11T10:59:51 Observation start date DATE-END 2002-02-11T14:20:44 Observation end date RA PNT 123.77396027989 Pointing RA DEC PNT 36.755133339539 Pointing Dec ROLL PNT 228.57903445411 Pointing Roll RA TARG 123.77925 Observer’s specified target RA DEC TARG 36.757139 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-31T22:01:12 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-02-11T10:59:51 Observation start date DATE-END 2002-02-11T14:20:44 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT GRB020127 Source name TITLE CHANDRA IDENTIFICATION OF THE X-RAY COUNTERPART OF GRB020127

Propo

OBSERVER Dr Derek Fox Principal investigator OBS ID 3437 Observation id SEQ NUM 500287 Sequence number RA NOM 123.77396027989 Nominal RA DEC NOM 36.755133339539 Nominal Dec ROLL NOM 228.57903445411 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu August 31, 2006 18:03 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500287

Instrument: ACIS Obs ID: 3437 Source: GRB020127 PI: Dr Derek Fox Title: CHANDRA IDENTIFICATION OF THE X-RAY COUNTERPART OF GRB020127

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 123.851132 36.684078 286.829559 19.342169 14.829233 123.927064 36.759683 90.034088 11.950027 7.534216 123.926816 36.759544 77.103447 11.720037 6.578772 124.050733 36.539634 189.401993 32.114285 5.897749 124.143767 36.626897 188.399597 33.318417 5.654519 123.783082 36.650063 40.794998 8.158938 5.000038 123.676891 36.820064 36.159092 7.628040 4.740285 123.913840 36.795307 34.027588 7.884786 4.315600 123.731616 36.602009 33.590000 8.030400 4.182855 124.066235 36.552706 131.269104 32.661137 4.019122