Summary Page Created:Tue November 20, 2007 15:19 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600228

Instrument: HRC Obs ID: 2891 Source: M31-S1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

hrcf02891N003 full img2.fits hrcf02891N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 15:19 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600228

Instrument: HRC Obs ID: 2891 Source: M31-S1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T20:10:12 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-11-19T20:37:24 Observation start date DATE-END 2001-11-19T21:02:35 Observation end date RA PNT 10.528768196021 Pointing RA DEC PNT 40.918229735117 Pointing Dec ROLL PNT 254.36476821039 Pointing Roll RA TARG 10.532917 Observer’s specified target RA DEC TARG 40.921 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T20:17:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-11-19T20:37:24 Observation start date DATE-END 2001-11-19T21:02:35 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31-S1 Source name TITLE SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Proposa

OBSERVER Dr. MICHAEL GARCIA Principal investigator OBS ID 2891 Observation id SEQ NUM 600228 Sequence number RA NOM 10.528768196021 Nominal RA DEC NOM 40.918229735117 Nominal Dec ROLL NOM 254.36476821039 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 15:19 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600228

Instrument: HRC Obs ID: 2891 Source: M31-S1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.565987 41.020494 50.487499 9.319365 5.417483 10.677558 40.865103 28.715910 8.089314 3.549857 10.346844 41.082941 30.159468 8.918691 3.381603 10.324923 41.116058 36.958332 10.988930 3.363233 10.915921 40.900332 50.333332 15.141281 3.324245 10.675946 40.865137 26.875000 8.224891 3.267520 10.595519 41.233689 57.893688 17.809265 3.250762 10.729921 41.158361 42.916668 13.708851 3.130581 10.201192 40.857787 36.234482 11.638684 3.113280 10.267432 40.764835 33.875000 11.055345 3.064129