Summary Page Created:Tue November 20, 2007 15:18 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600245

Instrument: HRC Obs ID: 2908 Source: M31-N1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

hrcf02908N003 full img2.fits hrcf02908N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 15:18 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600245

Instrument: HRC Obs ID: 2908 Source: M31-N1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T20:10:20 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-11-19T21:27:45 Observation start date DATE-END 2001-11-19T21:52:55 Observation end date RA PNT 11.025267553336 Pointing RA DEC PNT 41.717618410504 Pointing Dec ROLL PNT 253.15460126527 Pointing Roll RA TARG 11.029167 Observer’s specified target RA DEC TARG 41.721 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T20:17:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-11-19T21:27:45 Observation start date DATE-END 2001-11-19T21:52:55 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31-N1 Source name TITLE SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Proposa

OBSERVER Dr. MICHAEL GARCIA Principal investigator OBS ID 2908 Observation id SEQ NUM 600245 Sequence number RA NOM 11.025267553336 Nominal RA DEC NOM 41.717618410504 Nominal Dec ROLL NOM 253.15460126527 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 15:18 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600245

Instrument: HRC Obs ID: 2908 Source: M31-N1 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 11.439697 41.660644 278.156158 26.448368 10.516950 11.438913 41.669616 92.092857 22.517324 4.089867 10.791913 41.904675 46.372414 13.834875 3.351849 11.335240 41.569740 51.551048 15.750435 3.272992 10.628946 41.762342 59.210712 18.215082 3.250642 10.713540 41.870198 47.727272 14.947322 3.193032 10.630892 41.749896 51.684822 16.853233 3.066760 11.417781 41.687078 52.208332 17.160643 3.042330 10.687556 41.868542 45.291668 15.036821 3.012051 11.103704 41.536050 30.166666 10.031112 3.007310