Summary Page Created:Tue November 20, 2007 16:11 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600249

Instrument: HRC Obs ID: 2912 Source: M31-N2 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

hrcf02912N003 full img2.fits hrcf02912N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 16:11 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600249

Instrument: HRC Obs ID: 2912 Source: M31-N2 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T21:00:56 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-11-19T21:52:55 Observation start date DATE-END 2001-11-19T22:29:20 Observation end date RA PNT 11.329549590918 Pointing RA DEC PNT 41.827128516039 Pointing Dec ROLL PNT 252.79084032205 Pointing Roll RA TARG 11.332917 Observer’s specified target RA DEC TARG 41.83 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T21:10:04 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-11-19T21:52:55 Observation start date DATE-END 2001-11-19T22:29:20 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31-N2 Source name TITLE SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Proposa

OBSERVER Dr. MICHAEL GARCIA Principal investigator OBS ID 2912 Observation id SEQ NUM 600249 Sequence number RA NOM 11.329549590918 Nominal RA DEC NOM 41.827128516039 Nominal Dec ROLL NOM 252.79084032205 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 16:11 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600249

Instrument: HRC Obs ID: 2912 Source: M31-N2 PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: SEARCHING FOR X-RAY TRANSIENTS IN M31 WITH CHANDRA AND HST

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 11.439762 41.661537 348.011353 22.726063 15.313315 10.945641 41.844559 58.000000 17.673725 3.281708 11.699499 41.698546 61.459820 18.785494 3.271664 11.505821 42.120727 62.441860 19.190231 3.253836 10.987662 41.896098 54.748535 17.064957 3.208243 11.053775 41.690816 43.916668 13.748982 3.194176 11.675842 41.876204 40.094940 12.563798 3.191307 11.312339 41.547208 51.666668 16.378580 3.154527 11.179401 41.531855 67.461792 21.625519 3.119546 11.573657 41.644298 42.365517 13.593349 3.116636