Summary Page Created:Thu July 27, 2006 12:05 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600279

Instrument: ACIS Obs ID: 2942 Source: NGC1404 PI: Dr. Jimmy Irwin Title: NGC1404: INTERACTION WITH FORNAX GAS, COOLING FLOWS, AND THE METALLICITY

PROBLEM

acisf02942N002 full img2.fits acisf02942N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 12:05 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600279

Instrument: ACIS Obs ID: 2942 Source: NGC1404 PI: Dr. Jimmy Irwin Title: NGC1404: INTERACTION WITH FORNAX GAS, COOLING FLOWS, AND THE METALLICITY

PROBLEM

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-27T15:34:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-13T00:01:30 Observation start date DATE-END 2003-02-13T08:40:50 Observation end date RA PNT 54.716758365537 Pointing RA DEC PNT -35.602423007337 Pointing Dec ROLL PNT 280.48100762274 Pointing Roll RA TARG 54.716667 Observer’s specified target RA DEC TARG -35.592778 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-27T16:03:49 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-13T00:01:30 Observation start date DATE-END 2003-02-13T08:40:50 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT NGC1404 Source name TITLE NGC1404: INTERACTION WITH FORNAX GAS, COOLING FLOWS, AND THE METALLIC- ITY PROBLEM

Proposal title

OBSERVER Dr. Jimmy Irwin Principal investigator OBS ID 2942 Observation id SEQ NUM 600279 Sequence number RA NOM 54.716758365537 Nominal RA DEC NOM -35.602423007337 Nominal Dec ROLL NOM 280.48100762274 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 12:05 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600279

Instrument: ACIS Obs ID: 2942 Source: NGC1404 PI: Dr. Jimmy Irwin Title: NGC1404: INTERACTION WITH FORNAX GAS, COOLING FLOWS, AND THE METALLICITY

PROBLEM

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 54.672406 -35.526138 1806.375000 47.017918 38.418865 54.620550 -35.450961 2939.206787 81.646988 35.998962 54.536840 -35.571588 311.897736 21.249178 14.678108 54.860553 -35.890647 721.930237 54.112583 13.341264 54.714909 -35.445672 311.107513 23.553003 13.208825 54.710082 -35.910201 741.960144 58.554615 12.671249 54.695504 -35.787521 310.920441 31.887005 9.750695 54.414694 -35.572511 275.250000 28.310843 9.722424 54.856508 -35.872842 530.061584 57.062572 9.289129 54.681543 -35.563711 128.571426 14.295007 8.994149