Summary Page Created:Thu September 14, 2006 20:58 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700413

Instrument: ACIS Obs ID: 2974 Source: LBQS 1243+0121 PI: Professor Gordon Garmire Title: A COMPLETE X-RAY SAMPLE OF BROAD ABSORPTION LINE QSOS

acisf02974N002 full img2.fits acisf02974N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu September 14, 2006 20:58 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700413

Instrument: ACIS Obs ID: 2974 Source: LBQS 1243+0121 PI: Professor Gordon Garmire Title: A COMPLETE X-RAY SAMPLE OF BROAD ABSORPTION LINE QSOS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-15T00:31:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-05-03T06:51:04 Observation start date DATE-END 2002-05-03T09:11:41 Observation end date RA PNT 191.45803972909 Pointing RA DEC PNT 1.0776572830629 Pointing Dec ROLL PNT 238.54897869982 Pointing Roll RA TARG 191.464167 Observer’s specified target RA DEC TARG 1.084444 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-15T00:57:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-05-03T06:51:04 Observation start date DATE-END 2002-05-03T09:11:41 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LBQS 1243+0121 Source name TITLE A COMPLETE X-RAY SAMPLE OF BROAD ABSORPTION LINE QSOS

Proposal tit

OBSERVER Professor Gordon Garmire Principal investigator OBS ID 2974 Observation id SEQ NUM 700413 Sequence number RA NOM 191.45803972909 Nominal RA DEC NOM 1.0776572830629 Nominal Dec ROLL NOM 238.54897869982 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu September 14, 2006 20:58 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700413

Instrument: ACIS Obs ID: 2974 Source: LBQS 1243+0121 PI: Professor Gordon Garmire Title: A COMPLETE X-RAY SAMPLE OF BROAD ABSORPTION LINE QSOS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 191.510663 1.221690 176.462494 15.893279 11.102963 191.249571 0.848824 147.993362 29.625782 4.995425 191.369234 0.826395 128.386368 26.840248 4.783352 191.253790 0.855222 134.798218 29.941589 4.502039 191.352455 0.784779 112.564781 25.242762 4.459290 191.360183 0.796459 116.196426 26.214520 4.432522 191.607335 1.260316 51.450981 12.433772 4.138002 191.288017 0.924495 69.061836 16.880314 4.091265 191.321073 0.803168 114.598007 28.163744 4.068991 191.505566 1.031195 28.714285 7.194445 3.991174