Summary Page Created:Tue September 26, 2006 04:54 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700414

Instrument: ACIS Obs ID: 2975 Source: LBQS 1314+0116 ALTERN PI: Professor Gordon Garmire Title: A COMPLETE X-RAY SAMPLE OF BROAD ABSORPTION LINE QSOS

acisf02975N002 full img2.fits acisf02975N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue September 26, 2006 04:54 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700414

Instrument: ACIS Obs ID: 2975 Source: LBQS 1314+0116 ALTERN PI: Professor Gordon Garmire Title: A COMPLETE X-RAY SAMPLE OF BROAD ABSORPTION LINE QSOS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-26T08:30:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-07-21T14:49:20 Observation start date DATE-END 2002-07-21T17:02:27 Observation end date RA PNT 199.30440723662 Pointing RA DEC PNT 0.99571856449555 Pointing Dec ROLL PNT 249.54611904795 Pointing Roll RA TARG 199.309167 Observer’s specified target RA DEC TARG 1.003611 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-26T08:52:42 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-07-21T14:49:20 Observation start date DATE-END 2002-07-21T17:02:27 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LBQS 1314+0116 ALTERN Source name TITLE A COMPLETE X-RAY SAMPLE OF BROAD ABSORPTION LINE QSOS

Proposal tit

OBSERVER Professor Gordon Garmire Principal investigator OBS ID 2975 Observation id SEQ NUM 700414 Sequence number RA NOM 199.30440723662 Nominal RA DEC NOM 0.99571856449555 Nominal Dec ROLL NOM 249.54611904795 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue September 26, 2006 04:54 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700414

Instrument: ACIS Obs ID: 2975 Source: LBQS 1314+0116 ALTERN PI: Professor Gordon Garmire Title: A COMPLETE X-RAY SAMPLE OF BROAD ABSORPTION LINE QSOS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 199.141535 0.733072 182.598007 29.401577 6.210484 199.256701 0.688679 153.710968 25.395329 6.052726 199.200151 0.708408 143.833893 29.110662 4.940935 199.275731 0.775450 78.756645 18.846460 4.178856 199.226609 0.696228 114.285713 27.778126 4.114234 199.261091 0.702121 104.445534 26.326334 3.967341 199.177933 0.719825 109.102676 29.862284 3.653528 199.152084 0.760072 92.291664 26.745827 3.450694 199.159292 1.036561 25.477272 7.415381 3.435733 199.167371 0.721232 107.338867 31.764288 3.379231