Summary Page Created:Wed October 4, 2006 05:59 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700446

Instrument: ACIS Obs ID: 3007 Source: RX J1624+75 PI: Dr Rick Edelson Title: CHANDRA SNAPSHOT OBSERVATIONS OF SOFT X-RAY TRANSIENT AGN

acisf03007N002 full img2.fits acisf03007N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed October 4, 2006 05:59 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700446

Instrument: ACIS Obs ID: 3007 Source: RX J1624+75 PI: Dr Rick Edelson Title: CHANDRA SNAPSHOT OBSERVATIONS OF SOFT X-RAY TRANSIENT AGN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-10-04T09:32:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-09-15T06:27:12 Observation start date DATE-END 2002-09-15T09:38:34 Observation end date RA PNT 246.23930841115 Pointing RA DEC PNT 75.905878080137 Pointing Dec ROLL PNT 285.53733063719 Pointing Roll RA TARG 246.235417 Observer’s specified target RA DEC TARG 75.915556 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-10-04T09:58:17 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-09-15T06:27:12 Observation start date DATE-END 2002-09-15T09:38:34 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT RX J1624+75 Source name TITLE CHANDRA SNAPSHOT OBSERVATIONS OF SOFT X-RAY TRANSIENT AGN

Proposal

OBSERVER Dr Rick Edelson Principal investigator OBS ID 3007 Observation id SEQ NUM 700446 Sequence number RA NOM 246.23930841115 Nominal RA DEC NOM 75.905878080137 Nominal Dec ROLL NOM 285.53733063719 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed October 4, 2006 05:59 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700446

Instrument: ACIS Obs ID: 3007 Source: RX J1624+75 PI: Dr Rick Edelson Title: CHANDRA SNAPSHOT OBSERVATIONS OF SOFT X-RAY TRANSIENT AGN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 246.602396 75.612224 299.102997 34.427544 8.687898 246.531001 75.611713 286.119629 35.978004 7.952626 246.534560 75.607366 208.172760 32.525696 6.400256 246.600187 75.616935 203.638397 37.288651 5.461136 246.512148 75.623969 169.586609 35.767742 4.741328 246.589228 75.632017 156.625000 35.308723 4.435873 246.142053 75.924936 30.714285 7.356292 4.175240 246.506731 75.632638 145.208328 36.196911 4.011622 246.443231 75.680141 98.333336 24.795147 3.965830 246.545509 75.679586 97.078430 25.522125 3.803697