Summary Page Created:Wed October 11, 2006 17:23 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800289

Instrument: ACIS Obs ID: 3289 Source: ABELL 576 PI: Dr. Laurence David Title: REHEATING THE GAS IN CLUSTER COOLING FLOWS

acisf03289N002 full img2.fits acisf03289N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed October 11, 2006 17:23 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800289

Instrument: ACIS Obs ID: 3289 Source: ABELL 576 PI: Dr. Laurence David Title: REHEATING THE GAS IN CLUSTER COOLING FLOWS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-10-11T20:42:53 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-10-27T11:15:22 Observation start date DATE-END 2002-10-27T22:28:01 Observation end date RA PNT 110.3728777707 Pointing RA DEC PNT 55.797119078474 Pointing Dec ROLL PNT 92.035925876173 Pointing Roll RA TARG 110.372083 Observer’s specified target RA DEC TARG 55.759722 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-10-11T21:20:56 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-10-27T11:15:22 Observation start date DATE-END 2002-10-27T22:28:01 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-23567 Detector GRATING NONE Grating OBJECT ABELL 576 Source name TITLE REHEATING THE GAS IN CLUS- TER COOLING FLOWS

Proposal title

OBSERVER Dr. Laurence David Principal investigator OBS ID 3289 Observation id SEQ NUM 800289 Sequence number RA NOM 110.3728777707 Nominal RA DEC NOM 55.797119078474 Nominal Dec ROLL NOM 92.035925876173 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed October 11, 2006 17:23 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800289

Instrument: ACIS Obs ID: 3289 Source: ABELL 576 PI: Dr. Laurence David Title: REHEATING THE GAS IN CLUSTER COOLING FLOWS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 110.301357 55.694705 525.494995 29.841461 17.609560 110.245203 56.098533 1287.401978 74.949883 17.176838 110.283467 55.818795 309.181824 20.764908 14.889631 110.463079 56.104648 874.471741 61.552681 14.206883 110.815050 55.853002 261.696564 22.870867 11.442353 110.419869 56.104075 877.544861 78.617027 11.162274 110.267503 56.098602 909.335571 87.626808 10.377367 110.273444 55.898744 145.110352 14.620707 9.924989 110.373182 56.103592 697.657837 76.257919 9.148661 110.665783 55.681175 171.992859 18.993742 9.055238