Summary Page Created:Thu July 27, 2006 21:00 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200233

Instrument: ACIS Obs ID: 3763 Source: NGC 6888 PI: Dr. Robert Gruendl Title: HOT GAS IN THE CIRCUMSTELLAR BUBBLE NGC 6888

acisf03763N002 full img2.fits acisf03763N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 21:00 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200233

Instrument: ACIS Obs ID: 3763 Source: NGC 6888 PI: Dr. Robert Gruendl Title: HOT GAS IN THE CIRCUMSTELLAR BUBBLE NGC 6888

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-27T23:59:23 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-19T18:03:22 Observation start date DATE-END 2003-02-20T20:43:36 Observation end date RA PNT 303.15697433118 Pointing RA DEC PNT 38.445805196277 Pointing Dec ROLL PNT 35.4689187447 Pointing Roll RA TARG 303.145833 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.441667 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-28T00:57:37 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-19T18:03:22 Observation start date DATE-END 2003-02-20T20:43:36 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT NGC 6888 Source name TITLE HOT GAS IN THE CIRCUM- STELLAR BUBBLE NGC 6888

Proposal title

OBSERVER Dr. Robert Gruendl Principal investigator OBS ID 3763 Observation id SEQ NUM 200233 Sequence number RA NOM 303.15697433118 Nominal RA DEC NOM 38.445805196277 Nominal Dec ROLL NOM 35.4689187447 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 21:00 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200233

Instrument: ACIS Obs ID: 3763 Source: NGC 6888 PI: Dr. Robert Gruendl Title: HOT GAS IN THE CIRCUMSTELLAR BUBBLE NGC 6888

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 303.323800 38.535056 540.037476 32.564678 16.583536 303.432458 38.672671 1217.853760 78.673981 15.479753 303.516280 38.570607 1392.900391 92.888908 14.995335 303.123496 38.490521 256.590912 18.333235 13.995942 303.107235 38.391301 289.428558 20.900501 13.847925 303.303105 38.450043 291.358612 21.193592 13.747486 303.389074 38.652339 997.166687 83.955345 11.877346 303.117703 38.383142 256.714294 21.626909 11.870132 303.066094 38.429591 214.428574 20.645668 10.386129 303.027514 38.354610 212.291672 21.465101 9.890084