Summary Page Created:Fri August 11, 2006 15:28 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400260

Instrument: ACIS Obs ID: 3507 Source: XTE J1709-267 PI: Dr. Stephen Murray Title: NEUTRON STARS IN QUIESCENCE

acisf03507N002 full img2.fits acisf03507N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri August 11, 2006 15:28 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400260

Instrument: ACIS Obs ID: 3507 Source: XTE J1709-267 PI: Dr. Stephen Murray Title: NEUTRON STARS IN QUIESCENCE

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-11T19:07:00 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-05-12T07:44:26 Observation start date DATE-END 2003-05-12T14:32:12 Observation end date RA PNT 257.46293903082 Pointing RA DEC PNT -26.614711324134 Pointing Dec ROLL PNT 78.219410196164 Pointing Roll RA TARG 257.46 Observer’s specified target RA DEC TARG -26.618528 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-11T19:26:52 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-05-12T07:44:26 Observation start date DATE-END 2003-05-12T14:32:12 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-0123 Detector GRATING NONE Grating OBJECT XTE J1709-267 Source name TITLE NEUTRON STARS IN QUIESCENCE

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 3507 Observation id SEQ NUM 400260 Sequence number RA NOM 257.46293903082 Nominal RA DEC NOM -26.614711324134 Nominal Dec ROLL NOM 78.219410196164 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri August 11, 2006 15:28 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400260

Instrument: ACIS Obs ID: 3507 Source: XTE J1709-267 PI: Dr. Stephen Murray Title: NEUTRON STARS IN QUIESCENCE

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 257.376526 -26.655605 186.791672 15.298527 12.209782 257.502604 -26.675704 96.714287 11.337729 8.530305 257.428756 -26.665006 50.000000 8.303489 6.021565 257.459645 -26.616966 43.000000 7.983408 5.386171 257.563158 -26.751135 60.052502 11.698656 5.133282 257.529113 -26.587499 36.000000 7.268045 4.953189 257.465616 -26.548873 39.714287 8.036937 4.941470 257.525006 -26.652166 36.714287 7.817890 4.696188 257.373186 -26.636531 40.750000 8.753157 4.655463 257.525295 -26.731984 43.954544 9.454268 4.649175