Summary Page Created:Tue July 11, 2006 04:44 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400314

Instrument: ACIS Obs ID: 3827 Source: SAX J1810.8-2609 PI: Dr Peter Jonker Title: FAINT NEUTRON STAR SOFT X-RAY TRANSIENTS IN QUIESCENCE

acisf03827N002 full img2.fits acisf03827N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue July 11, 2006 04:44 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400314

Instrument: ACIS Obs ID: 3827 Source: SAX J1810.8-2609 PI: Dr Peter Jonker Title: FAINT NEUTRON STAR SOFT X-RAY TRANSIENTS IN QUIESCENCE

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T07:26:31 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-16T21:20:25 Observation start date DATE-END 2003-08-17T07:49:47 Observation end date RA PNT 272.68374650736 Pointing RA DEC PNT -26.159594853377 Pointing Dec ROLL PNT 273.463028772 Pointing Roll RA TARG 272.685 Observer’s specified target RA DEC TARG -26.15 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T08:43:53 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-16T21:20:25 Observation start date DATE-END 2003-08-17T07:49:47 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-7 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SAX J1810.8-2609 Source name TITLE FAINT NEUTRON STAR SOFT X-RAY TRANSIENTS IN QUIESCENCE

Proposal ti

OBSERVER Dr Peter Jonker Principal investigator OBS ID 3827 Observation id SEQ NUM 400314 Sequence number RA NOM 272.68374650736 Nominal RA DEC NOM -26.159594853377 Nominal Dec ROLL NOM 273.463028772 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue July 11, 2006 04:44 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400314

Instrument: ACIS Obs ID: 3827 Source: SAX J1810.8-2609 PI: Dr Peter Jonker Title: FAINT NEUTRON STAR SOFT X-RAY TRANSIENTS IN QUIESCENCE

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 272.685273 -26.150336 113.000000 13.022161 8.677516 272.681234 -26.178862 54.714287 9.040798 6.051931 272.675105 -26.184183 26.428572 7.303443 3.618646 272.686877 -26.061062 38.744999 11.008278 3.519624 272.685657 -26.085723 25.625000 8.194450 3.127116