Summary Page Created:Tue July 25, 2006 13:52 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400319

Instrument: ACIS Obs ID: 4422 Source: XTE J1908+094 PI: Dr Peter Jonker Title: THE BHC SOFT X-RAY TRANSIENT XTE J1908+094 RETURNING TO QUIESCENCE

acisf04422N002 full img2.fitsacisf04422N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue July 25, 2006 13:52 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400319

Instrument: ACIS Obs ID: 4422 Source: XTE J1908+094 PI: Dr Peter Jonker Title: THE BHC SOFT X-RAY TRANSIENT XTE J1908+094 RETURNING TO QUIESCENCE

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-25T17:27:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-03-23T23:52:04 Observation start date DATE-END 2003-03-24T01:44:37 Observation end date RA PNT 287.22601926626 Pointing RA DEC PNT 9.394064484935 Pointing Dec ROLL PNT 88.876964936112 Pointing Roll RA TARG 287.224167 Observer’s specified target RA DEC TARG 9.384694 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-25T17:51:35 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-03-23T23:52:04 Observation start date DATE-END 2003-03-24T01:44:37 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-7 Detector GRATING NONE Grating OBJECT XTE J1908+094 Source name TITLE THE BHC SOFT X-RAY TRAN- SIENT XTE J1908+094 RETURNING TO QUIESCENCE OBSERVER Dr Peter Jonker Principal investigator OBS ID 4422 Observation id SEQ NUM 400319 Sequence number RA NOM 287.22601926626 Nominal RA DEC NOM 9.394064484935 Nominal Dec ROLL NOM 88.876964936112 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue July 25, 2006 13:52 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400319

Instrument: ACIS Obs ID: 4422 Source: XTE J1908+094 PI: Dr Peter Jonker Title: THE BHC SOFT X-RAY TRANSIENT XTE J1908+094 RETURNING TO QUIESCENCE

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 287.221192 9.384729 6280.285645 90.523033 69.377769 287.231036 9.384619 31.285715 8.646404 3.618350 287.226811 9.384587 26.571428 8.090422 3.284307