Summary Page Created:Wed July 19, 2006 08:34 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500335

Instrument: ACIS Obs ID: 3856 Source: RX J2020.3+4026 PI: Dr. Werner Becker Title: CHANDRA OBSERVATIONS OF THE UNIDENTIFIED GAMMA-RAY SOURCE IN GAMMA-CYGNI

acisf03856N002 full img2.fits acisf03856N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed July 19, 2006 08:34 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500335

Instrument: ACIS Obs ID: 3856 Source: RX J2020.3+4026 PI: Dr. Werner Becker Title: CHANDRA OBSERVATIONS OF THE UNIDENTIFIED GAMMA-RAY SOURCE IN GAMMA-CYGNI

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-19T12:11:13 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-01-26T14:04:04 Observation start date DATE-END 2003-01-26T22:50:55 Observation end date RA PNT 305.0834370297 Pointing RA DEC PNT 40.434793191983 Pointing Dec ROLL PNT 3.9940405862975 Pointing Roll RA TARG 305.070833 Observer’s specified target RA DEC TARG 40.435833 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-19T12:33:33 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-01-26T14:04:04 Observation start date DATE-END 2003-01-26T22:50:55 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT RX J2020.3+4026 Source name TITLE CHANDRA OBSERVATIONS OF THE UNIDENTI- FIED GAMMA-RAY SOURCE IN GAMMA-CYGNI

Proposal title

OBSERVER Dr. Werner Becker Principal investigator OBS ID 3856 Observation id SEQ NUM 500335 Sequence number RA NOM 305.0834370297 Nominal RA DEC NOM 40.434793191983 Nominal Dec ROLL NOM 3.9940405862975 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed July 19, 2006 08:34 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500335

Instrument: ACIS Obs ID: 3856 Source: RX J2020.3+4026 PI: Dr. Werner Becker Title: CHANDRA OBSERVATIONS OF THE UNIDENTIFIED GAMMA-RAY SOURCE IN GAMMA-CYGNI

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 305.071457 40.437405 252.714279 17.975754 14.058619 305.182151 40.450025 217.500000 16.876005 12.888121 305.007767 40.434036 156.193176 14.791897 10.559375 305.298144 40.467913 153.462067 18.316826 8.378202 305.170900 40.451054 80.428574 10.711422 7.508673 305.241118 40.474134 78.000000 12.800718 6.093408 305.219285 40.408521 61.082760 10.608007 5.758174 305.071060 40.446252 53.142857 9.391645 5.658525 305.223148 40.507114 39.541668 9.402712 4.205347 304.926095 40.362212 48.943180 12.095223 4.046488