Summary Page Created:Thu August 10, 2006 06:53 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500355

Instrument: ACIS Obs ID: 3876 Source: DEM L71 PI: Dr. Cara Rakowski Title: DEM L71: SHOCK PHYSICS AT HIGH RESOLUTION

acisf03876N002 full img2.fits acisf03876N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu August 10, 2006 06:53 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500355

Instrument: ACIS Obs ID: 3876 Source: DEM L71 PI: Dr. Cara Rakowski Title: DEM L71: SHOCK PHYSICS AT HIGH RESOLUTION

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-10T10:15:06 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-07-04T05:40:13 Observation start date DATE-END 2003-07-04T20:15:28 Observation end date RA PNT 76.387632066181 Pointing RA DEC PNT -67.869288176964 Pointing Dec ROLL PNT 155.95316665876 Pointing Roll RA TARG 76.42375 Observer’s specified target RA DEC TARG -67.877222 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-10T10:51:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-07-04T05:40:13 Observation start date DATE-END 2003-07-04T20:15:28 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT DEM L71 Source name TITLE DEM L71: SHOCK PHYSICS AT HIGH RESOLUTION

Proposal title

OBSERVER Dr. Cara Rakowski Principal investigator OBS ID 3876 Observation id SEQ NUM 500355 Sequence number RA NOM 76.387632066181 Nominal RA DEC NOM -67.869288176964 Nominal Dec ROLL NOM 155.95316665876 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu August 10, 2006 06:53 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500355

Instrument: ACIS Obs ID: 3876 Source: DEM L71 PI: Dr. Cara Rakowski Title: DEM L71: SHOCK PHYSICS AT HIGH RESOLUTION

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 76.363252 -67.720562 2535.386475 55.059471 46.048141 76.460222 -67.838343 500.571442 25.396282 19.710421 75.592206 -67.800615 917.734192 63.046944 14.556363 75.936539 -67.844826 294.455170 21.969778 13.402739 76.341229 -67.825802 249.571426 18.918112 13.192196 76.816775 -67.938225 300.696564 23.750200 12.660801 76.363333 -67.719963 680.804993 55.353210 12.299287 75.716653 -67.691577 796.069763 65.725655 12.112010 76.435573 -67.869302 621.000000 53.170319 11.679448 76.436234 -67.869812 649.142883 55.664261 11.661753