Summary Page Created:Mon July 10, 2006 22:53 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600308

Instrument: ACIS Obs ID: 3934 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

acisf03934N002 full img2.fits acisf03934N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon July 10, 2006 22:53 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600308

Instrument: ACIS Obs ID: 3934 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T02:24:23 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-09T09:36:20 Observation start date DATE-END 2003-08-09T11:24:21 Observation end date RA PNT 202.4411345868 Pointing RA DEC PNT 58.349431859421 Pointing Dec ROLL PNT 284.45197476748 Pointing Roll RA TARG 202.410833 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.418333 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-11T02:52:07 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-09T09:36:20 Observation start date DATE-END 2003-08-09T11:24:21 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT NGC 5204 X-1 Source name TITLE PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X- RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Proposal title

OBSERVER Dr Timothy Roberts Principal investigator OBS ID 3934 Observation id SEQ NUM 600308 Sequence number RA NOM 202.4411345868 Nominal RA DEC NOM 58.349431859421 Nominal Dec ROLL NOM 284.45197476748 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon July 10, 2006 22:53 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600308

Instrument: ACIS Obs ID: 3934 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 202.410859 58.418268 533.571411 25.143156 21.221338 202.022307 58.210956 163.113632 14.973016 10.893840 202.023520 58.211040 130.220688 15.291795 8.515723 202.586612 58.055536 149.432144 21.087034 7.086447 202.578319 58.067036 162.594650 23.340961 6.966064 202.587351 58.051635 98.574753 17.526718 5.624256 202.575401 58.076298 123.375000 22.948811 5.376096 202.570282 58.088818 94.079544 21.561399 4.363332