Summary Page Created:Wed July 5, 2006 21:19 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600314

Instrument: ACIS Obs ID: 3940 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

acisf03940N002 full img2.fits acisf03940N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed July 5, 2006 21:19 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600314

Instrument: ACIS Obs ID: 3940 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-06T01:00:40 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-09-05T16:11:45 Observation start date DATE-END 2003-09-05T18:06:02 Observation end date RA PNT 202.50244533595 Pointing RA DEC PNT 58.366457056864 Pointing Dec ROLL PNT 314.28422610265 Pointing Roll RA TARG 202.410833 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.418333 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 156.02696228 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-06T01:18:12 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-09-05T16:11:45 Observation start date DATE-END 2003-09-05T18:06:02 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT NGC 5204 X-1 Source name TITLE PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X- RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Proposal title

OBSERVER Dr Timothy Roberts Principal investigator OBS ID 3940 Observation id SEQ NUM 600314 Sequence number RA NOM 202.50244533595 Nominal RA DEC NOM 58.366457056864 Nominal Dec ROLL NOM 314.28422610265 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed July 5, 2006 21:19 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600314

Instrument: ACIS Obs ID: 3940 Source: NGC 5204 X-1 PI: Dr Timothy Roberts Title: PROBING THE SPECTRAL VARIABILITY OF THE ULTRALUMINOUS X-RAY SOURCE NGC 5204 X-1

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 202.410812 58.418241 1384.428589 40.204910 34.434315 202.908121 58.145693 142.887039 19.406427 7.362872 202.865848 58.169150 137.000000 23.696011 5.781564 202.884640 58.162476 110.000000 23.085487 4.764898 202.798293 58.206317 59.937500 17.307434 3.463107 202.484096 58.372401 20.714285 6.496838 3.188364 202.260364 58.139745 26.193182 8.685223 3.015833