Summary Page Created:Fri August 4, 2006 14:03 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700658

Instrument: ACIS Obs ID: 3979 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

acisf03979N002 full img2.fits acisf03979N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri August 4, 2006 14:03 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700658

Instrument: ACIS Obs ID: 3979 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-04T17:40:54 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-04-14T05:46:54 Observation start date DATE-END 2003-04-14T07:53:22 Observation end date RA PNT 187.69286490668 Pointing RA DEC PNT 12.38614180752 Pointing Dec ROLL PNT 214.29615134397 Pointing Roll RA TARG 187.704167 Observer’s specified target RA DEC TARG 12.391667 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 0 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-04T18:02:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-04-14T05:46:54 Observation start date DATE-END 2003-04-14T07:53:22 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-7 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M87 Source name TITLE X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Proposal title

OBSERVER Dr. Daniel Harris Principal investigator OBS ID 3979 Observation id SEQ NUM 700658 Sequence number RA NOM 187.69286490668 Nominal RA DEC NOM 12.38614180752 Nominal Dec ROLL NOM 214.29615134397 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri August 4, 2006 14:03 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700658

Instrument: ACIS Obs ID: 3979 Source: M87 PI: Dr. Daniel Harris Title: X-RAY VARIABILITY IN THE JET AND CORE OF M87

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 187.705765 12.391176 4748.571289 79.244576 59.922985 187.702524 12.392355 1072.428589 40.865993 26.242565 187.705031 12.391393 314.000000 34.408890 9.125549 187.704400 12.391631 147.142853 22.699844 6.482109 187.703533 12.391918 105.285713 19.768351 5.325974 187.701016 12.393004 88.000000 18.172523 4.842475 187.782273 12.450417 25.062069 8.018804 3.125412