Summary Page Created:Fri August 4, 2006 13:23 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700718

Instrument: ACIS Obs ID: 4039 Source: 2MASS112751+243208 PI: Dr. BELINDA WILKES Title: WHY DO WE SEE BROAD LINES IN X-RAY ABSORBED AGN?

acisf04039N002 full img2.fits acisf04039N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri August 4, 2006 13:23 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700718

Instrument: ACIS Obs ID: 4039 Source: 2MASS112751+243208 PI: Dr. BELINDA WILKES Title: WHY DO WE SEE BROAD LINES IN X-RAY ABSORBED AGN?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-04T16:49:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-04-13T08:25:15 Observation start date DATE-END 2003-04-13T10:09:53 Observation end date RA PNT 171.954141842 Pointing RA DEC PNT 24.530237060361 Pointing Dec ROLL PNT 224.24494760012 Pointing Roll RA TARG 171.962917 Observer’s specified target RA DEC TARG 24.535583 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-04T17:22:57 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-04-13T08:25:15 Observation start date DATE-END 2003-04-13T10:09:53 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT 2MASS112751+243208 Source name TITLE WHY DO WE SEE BROAD LINES IN X-RAY ABSORBED AGN?

Proposal title

OBSERVER Dr. BELINDA WILKES Principal investigator OBS ID 4039 Observation id SEQ NUM 700718 Sequence number RA NOM 171.954141842 Nominal RA DEC NOM 24.530237060361 Nominal Dec ROLL NOM 224.24494760012 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri August 4, 2006 13:23 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700718

Instrument: ACIS Obs ID: 4039 Source: 2MASS112751+243208 PI: Dr. BELINDA WILKES Title: WHY DO WE SEE BROAD LINES IN X-RAY ABSORBED AGN?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 171.952567 24.598710 44.714287 8.387151 5.331284 171.676755 24.367342 109.092857 22.913872 4.760996 171.667920 24.359950 100.156143 22.627787 4.426246 171.987353 24.563590 31.714285 7.435621 4.265183 171.963065 24.535562 26.714285 7.028038 3.801102 171.876717 24.512443 25.714285 6.942994 3.703631 171.765924 24.275703 79.544853 22.567181 3.524802 171.703477 24.327958 79.558136 23.903467 3.328310 171.731715 24.301585 71.093025 23.360376 3.043317 171.748387 24.338165 61.204544 20.225323 3.026134