Summary Page Created:Thu July 6, 2006 00:11 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700727

Instrument: ACIS Obs ID: 4048 Source: 2MASS153628+614642 PI: Dr. BELINDA WILKES Title: WHY DO WE SEE BROAD LINES IN X-RAY ABSORBED AGN?

acisf04048N002 full img2.fits acisf04048N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 6, 2006 00:11 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700727

Instrument: ACIS Obs ID: 4048 Source: 2MASS153628+614642 PI: Dr. BELINDA WILKES Title: WHY DO WE SEE BROAD LINES IN X-RAY ABSORBED AGN?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-06T03:51:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-09-09T19:31:04 Observation start date DATE-END 2003-09-09T21:01:35 Observation end date RA PNT 234.11859932281 Pointing RA DEC PNT 61.768848001332 Pointing Dec ROLL PNT 288.78250612438 Pointing Roll RA TARG 234.115417 Observer’s specified target RA DEC TARG 61.77825 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-06T04:09:54 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-09-09T19:31:04 Observation start date DATE-END 2003-09-09T21:01:35 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT 2MASS153628+614642 Source name TITLE WHY DO WE SEE BROAD LINES IN X-RAY ABSORBED AGN?

Proposal title

OBSERVER Dr. BELINDA WILKES Principal investigator OBS ID 4048 Observation id SEQ NUM 700727 Sequence number RA NOM 234.11859932281 Nominal RA DEC NOM 61.768848001332 Nominal Dec ROLL NOM 288.78250612438 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 6, 2006 00:11 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700727

Instrument: ACIS Obs ID: 4048 Source: 2MASS153628+614642 PI: Dr. BELINDA WILKES Title: WHY DO WE SEE BROAD LINES IN X-RAY ABSORBED AGN?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 234.115651 61.778244 349.142853 20.787144 16.796097 233.839994 61.635390 86.375000 12.280494 7.033512 234.202164 61.462086 131.913620 22.148857 5.955775 233.770498 61.822497 54.055172 9.749037 5.544668 234.185576 61.799882 43.428570 8.550225 5.079231 234.010556 61.790042 34.079544 7.299297 4.668880 234.156605 61.515539 70.634483 17.341356 4.073181 234.445735 61.499543 85.607971 21.235981 4.031270 234.378519 61.488454 82.003319 22.305296 3.676406 234.210139 61.484044 83.208336 23.402653 3.555509