Summary Page Created:Fri July 7, 2006 10:20 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700759

Instrument: ACIS Obs ID: 4080 Source: SDSS J002752.39+002615.8 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

acisf04080N003 full img2.fits acisf04080N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri July 7, 2006 10:20 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700759

Instrument: ACIS Obs ID: 4080 Source: SDSS J002752.39+002615.8 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-07T13:49:29 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-25T07:22:09 Observation start date DATE-END 2003-08-25T08:12:20 Observation end date RA PNT 6.9982957770198 Pointing RA DEC PNT 0.50606198236033 Pointing Dec ROLL PNT 110.07222882299 Pointing Roll RA TARG 6.968333 Observer’s specified target RA DEC TARG 0.437722 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-07T14:18:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-25T07:22:09 Observation start date DATE-END 2003-08-25T08:12:20 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SDSS J002752.39+002615.8 Source name TITLE ARE ALL NARROW- LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Proposal t

OBSERVER Prof RICHARD POGGE Principal investigator OBS ID 4080 Observation id SEQ NUM 700759 Sequence number RA NOM 6.9982957770198 Nominal RA DEC NOM 0.50606198236033 Nominal Dec ROLL NOM 110.07222882299 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri July 7, 2006 10:20 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700759

Instrument: ACIS Obs ID: 4080 Source: SDSS J002752.39+002615.8 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 7.165749 0.594414 169.291672 17.416395 9.720247 6.861154 0.780465 404.710968 48.040920 8.424296 6.951175 0.812593 225.089706 32.363892 6.954964 6.836751 0.773332 213.199341 34.421104 6.193855 6.913772 0.799808 266.275757 44.008095 6.050609 6.919891 0.800553 215.035721 42.306801 5.082769 6.939299 0.807077 211.262451 42.658669 4.952393 6.902011 0.794435 206.672318 42.741592 4.835392 6.880701 0.787127 226.451828 48.411049 4.677689 6.871750 0.782640 213.017853 46.306019 4.600220