Summary Page Created:Fri July 7, 2006 09:49 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700763

Instrument: ACIS Obs ID: 4084 Source: SDSS J031427.47-011152.4 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

acisf04084N003 full img2.fits acisf04084N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri July 7, 2006 09:49 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700763

Instrument: ACIS Obs ID: 4084 Source: SDSS J031427.47-011152.4 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-07T13:36:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-25T06:16:09 Observation start date DATE-END 2003-08-25T07:22:09 Observation end date RA PNT 48.655014304915 Pointing RA DEC PNT -1.1350734090149 Pointing Dec ROLL PNT 101.12544632626 Pointing Roll RA TARG 48.614583 Observer’s specified target RA DEC TARG -1.197889 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-07T13:48:42 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-25T06:16:09 Observation start date DATE-END 2003-08-25T07:22:09 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SDSS J031427.47-011152.4 Source name TITLE ARE ALL NARROW- LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Proposal t

OBSERVER Prof RICHARD POGGE Principal investigator OBS ID 4084 Observation id SEQ NUM 700763 Sequence number RA NOM 48.655014304915 Nominal RA DEC NOM -1.1350734090149 Nominal Dec ROLL NOM 101.12544632626 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri July 7, 2006 09:49 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700763

Instrument: ACIS Obs ID: 4084 Source: SDSS J031427.47-011152.4 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 48.614455 -1.197862 110.000000 12.895899 8.529843 48.538185 -0.847389 207.159470 31.557861 6.564433 48.654257 -0.827203 164.777405 31.038742 5.308765 48.569756 -0.841545 174.169434 36.862537 4.724836 48.635696 -0.828086 148.122925 33.457729 4.427166 48.618690 -0.834325 150.839279 34.726475 4.343639 48.912187 -1.148541 73.675865 17.802837 4.138434 48.913915 -1.154958 75.102272 18.701622 4.015816 48.596157 -0.835335 138.531555 34.917591 3.967386 48.541251 -0.864323 132.036606 33.591232 3.930686