Summary Page Created:Thu July 27, 2006 11:16 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700765

Instrument: ACIS Obs ID: 4086 Source: SDSS J104230.14+010223.7 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

acisf04086N002 full img2.fits acisf04086N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 11:16 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700765

Instrument: ACIS Obs ID: 4086 Source: SDSS J104230.14+010223.7 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-27T15:05:12 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-17T08:07:25 Observation start date DATE-END 2003-02-17T09:05:29 Observation end date RA PNT 160.70004815371 Pointing RA DEC PNT 1.0377732613933 Pointing Dec ROLL PNT 42.284857219587 Pointing Roll RA TARG 160.625417 Observer’s specified target RA DEC TARG 1.039917 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.60722351 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-27T15:14:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-17T08:07:25 Observation start date DATE-END 2003-02-17T09:05:29 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SDSS J104230.14+010223.7 Source name TITLE ARE ALL NARROW- LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Proposal t

OBSERVER Prof RICHARD POGGE Principal investigator OBS ID 4086 Observation id SEQ NUM 700765 Sequence number RA NOM 160.70004815371 Nominal RA DEC NOM 1.0377732613933 Nominal Dec ROLL NOM 42.284857219587 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 11:16 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700765

Instrument: ACIS Obs ID: 4086 Source: SDSS J104230.14+010223.7 PI: Prof RICHARD POGGE Title: ARE ALL NARROW-LINE SEYFERT 1S ULTRASOFT X-RAY SOURCES?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 160.765779 0.905519 554.227295 25.772823 21.504330 160.625553 1.039922 100.142860 11.852164 8.449330 160.887316 1.018914 39.750000 8.687478 4.575552 160.627792 1.000329 23.958334 6.538628 3.664122 160.883960 1.285292 61.963455 16.950424 3.655570